목표

MAC 주소는 식별을 위해 고유한 하드웨어에 할당되는 12자리 16진수 코드입니다.ISP는 서비스를 처음 설치할 때 라우터의 MAC 주소를 등록합니다.이전에 다른 MAC 주소를 등록한 경우 복제 기능을 사용하면 등록된 MAC 주소를 CVR100W 라우터에 연결할 수 있습니다.따라서 ISP에 연락하여 MAC 주소를 변경할 필요가 없습니다.

이 문서에서는 CVR100W에서 MAC 주소를 복제하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 장치

· CVR100W

소프트웨어 버전

· v1.0.1.19

MAC 주소 복제

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 Networking(네트워킹) > MAC Address Clone(MAC 주소 복제)을 선택합니다. MAC Address Clone(MAC 주소 복제) 페이지가 열립니다.

2단계. 디바이스에서 MAC 주소 복제를 활성화하려면 Enable 확인란을 선택합니다.

3단계. MAC 주소 복제를 수행할 수 있는 두 가지 방법 중 하나를 선택합니다.

· 수동 — MAC 주소 필드에 MAC 주소를 입력합니다.디바이스를 할당할 MAC 주소입니다.

· 자동 — Clone My PC's MAC(내 PC MAC 복제)를 클릭하여 디바이스가 연결된 컴퓨터와 동일한 MAC 주소를 사용하도록 합니다.

4단계. 변경 사항을 저장하려면 저장을 클릭합니다.