목표

IPv4(Internet Protocol version 4)는 대부분의 인터넷 트래픽 전달을 담당합니다.그러나 IPv4에는 디바이스 및 네트워크에서 사용할 수 있는 제한된 수의 IP 주소만 포함되어 있습니다.제한된 주소의 문제를 해결하기 위해 IPv4보다 많은 IP 주소를 포함하는 IPv6을 만들었습니다. 그러나 IPv6는 IPv4와 직접 호환되지 않습니다. 사이트 또는 사용자가 IPv4 네트워크를 통해 IPv6 패킷을 전송해야 하는 경우 6to4를 사용할 수 있습니다.6to4는 IPv4 네트워크를 통해 IPv6 대상으로 IPv6 패킷을 전송합니다.

이 문서에서는 CVR100W에서 IP 모드를 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 장치

· CVR100W

소프트웨어 버전

· v1.0.1.19

IP 모드

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 Networking(네트워킹) > IP Mode(IP 모드)를 선택합니다.IP Mode 페이지가 열립니다.

2단계. IP Mode 드롭다운 목록에서 원하는 모드를 선택합니다.선택한 모드에서는 네트워크 구성원이 사용하는 IP 버전을 지원할 수 있어야 합니다.사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.

· LAN:IPv4, WAN:IPv4 — IPv4를 LAN과 WAN에 모두 적용합니다.

· LAN:IPv6, WAN:IPv4 — IPv6를 LAN에, IPv4를 WAN에 적용합니다.

· LAN:IPv6, WAN:IPv6 — LAN과 WAN 모두에 IPv6를 적용합니다.

· LAN:IPv4+IPv6, WAN:IPv4 — IPv4 및 IPv6를 LAN에 적용하고 IPv6을 WAN에 적용합니다.

· LAN:IPv4+IPv6, WAN:IPv4+IPv6 — IPv4 및 IPv6를 모두 LAN과 WAN에 적용합니다.

3단계. 변경 사항을 저장하려면 저장을 클릭합니다.

고정 6to4 DNS 항목

이 페이지에서는 호스트 이름을 IPv6에 매핑하도록 고정 DNS 항목을 구성할 수 있습니다 주소.사용자가 원격 IPv6 호스트에 편리하게 액세스할 수 있는 방법을 제공합니다.

참고:DNS 항목은 LAN:IPv6;WAN:IPv4 및 LAN:IPv4+IPv6, WAN:IPv4 옵션에 사용할 수 있습니다.

1단계. Show Static 6to4 DNS Entry(고정 6to4 DNS 항목 표시)를 클릭하여 Static 6to4 DNS Entry(고정 6to4 DNS 항목) 필드를 표시합니다.

2단계. 도메인(01-05) 필드에 도메인 이름을 입력합니다.이 도메인은 매핑할 IPv6 주소의 호스트 이름을 지정합니다.

3단계. IP(01-05) 필드에 매핑할 도메인의 IP 주소를 입력합니다.

4단계. 변경 사항을 저장하려면 저장을 클릭합니다.