목표

포트 미러링은 네트워크 트래픽을 모니터링하는 데 사용되는 방법입니다.포트 미러링을 사용하면 네트워크 디바이스의 특정 포트(소스 인터페이스)에 있는 수신 및 발신 패킷의 복사본이 패킷이 연구되는 다른 포트(대상 포트)로 전달됩니다.네트워크 관리자가 진단 도구로 사용합니다.이 문서에서는 CVR100W VPN 라우터의 포트를 미러링하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 장치

· CVR100W

소프트웨어 버전

•1.0.1.19

포트 미러링

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 관리 > 진단 > 포트 미러링을 선택합니다.Port Mirroring 페이지가 열립니다.

2단계. Mirror Source(미러 소스) 필드에서 적절한 포트 확인란을 선택합니다.이러한 포트에서 수신 또는 발신 트래픽은 미러 포트에서 복사됩니다.

3단계. Mirror Port(미러 포트) 필드에서 미러 포트처럼 작동하는 데 사용할 적절한 LAN 포트 라디오 버튼을 클릭합니다.미러 소스의 모든 데이터가 도착하는 포트입니다.

참고:WAN 포트를 미러 포트로 사용할 수 없습니다.

4단계. 저장을 클릭합니다.