목표

디바이스에 다운로드된 펌웨어는 디바이스에 대한 특정 지침 역할을 합니다.기본적으로 장치에 수행할 작업, 수행 방법 및 다른 장치와 통신하는 방법을 알려 줍니다.펌웨어를 업그레이드하면 디바이스가 최신 상태로 유지됩니다.펌웨어 업그레이드는 장치 내의 버그를 수정하고 이전에 사용할 수 없었던 새로운 옵션을 추가할 수도 있습니다. 이 문서에서는 CVR100W 라우터에서 펌웨어를 업그레이드하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 장치

- CVR100W

소프트웨어 다운로드 URL

CVR100W VPN 라우터

펌웨어 업그레이드

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 Administration(관리) > Firmware Upgrade(펌웨어 업그레이드)를 선택합니다.Firmware Upgrade 페이지가 열립니다.

이 페이지에는 다음 정보가 표시됩니다.

- 장치 모델 — 장치 모델을 표시합니다(이 경우 CVR100W).

- PID VID — 디바이스의 PID(Product ID) 및 VID(Version ID)를 표시합니다.

- 현재 펌웨어 버전 — 디바이스의 현재 펌웨어를 표시합니다.

2단계. (선택 사항) 원하는 펌웨어 파일이 컴퓨터에 아직 다운로드되지 않은 경우 다음 링크를 클릭하여 최신 펌웨어를 다운로드합니다.

3단계. Browse(찾아보기)를 클릭하여 Locate & Select the Upgrade File(업그레이드 파일 찾기 및 선택) 필드에서 이전에 다운로드한 펌웨어를 선택합니다.

4단계. (선택 사항) 펌웨어 업그레이드 후 모든 설정을 출하 시 기본값으로 복원하려면 모든 컨피그레이션 설정을 출하 시 기본값으로 재설정 확인란을 선택합니다.펌웨어 업그레이드가 완료되면 디바이스가 공장 기본값으로 자동 재설정됩니다.

5단계. Start Upgrade(업그레이드 시작)를 클릭하여 펌웨어를 업그레이드합니다.프로세스를 완료하는 데 약 1분이 소요됩니다.

주의:라우터를 해제, 재시작 또는 종료하거나 업그레이드하는 동안 프로세스를 중단하지 마십시오. 이 경우 심각한 문제가 발생하여 라우터를 사용할 수 없게 될 수 있습니다.