목표

사용자는 빠른 데이터 트래픽이 필요한 디바이스가 하나의 포트에 연결할 수 있도록 포트의 속도를 조정하고자 할 수 있으며, 속도가 그리 많이 필요하지 않은 디바이스는 다른 포트에 연결할 수 있습니다.포트를 통해 대역폭을 적절하게 분산할 수 있습니다.흐름 설정은 흐름 데이터를 제어하여 대역폭 관리에 도움이 됩니다.이 문서에서는 CVR100W에서 포트 관리 설정을 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 장치

· CVR100W

소프트웨어 버전

•1.0.1.19

포트 관리

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 관리 > 포트 관리를 선택합니다.Port Management 페이지가 나타납니다.

이 페이지에는 다음 정보가 표시됩니다.

· 포트 — 디바이스에서 사용 가능한 포트를 표시합니다.가능한 포트는 다음과 같습니다.

- WAN — 이 포트는 인터넷과 같은 WAN(Wide Area Network)을 연결하는 데 사용됩니다.CVR100W에는 1개의 WAN 포트가 있습니다.

- LAN — 이 포트는 건물, 학교 내의 모든 장치와 같은 LAN(Local Area Network)을 연결하는 데 사용됩니다.CVR100W에는 4개의 LAN 포트가 있습니다.

· 링크 — 링크가 작동 중인지 또는 작동 중지 상태인지 표시합니다.링크가 데이터를 전송하는 경우 작동 상태에 있다고 하며, 그렇지 않으면 링크가 작동 중지되었다고 합니다.링크가 가동되면링크 열에는 해당 링크의 데이터 용량이 표시됩니다.

2단계. Mode(모드) 드롭다운 목록에서 통신 모드를 선택합니다.가능한 모드는 다음과 같습니다.

· 자동 협상 — CVR100W와 연결된 디바이스 간의 공통 속도를 자동으로 설정합니다.

· 10Mbps 반이중 — 10Mbps로 데이터를 통신하지만 한 번에 한 가지 방식만 통신합니다.

· 10Mbps 전이중 — 양방향으로 동시에 10Mbps의 데이터 통신

· 100Mbps 반이중 — 100Mbps로 데이터를 통신하지만 한 번에 한 가지 방식만 전달합니다.

· 100Mbps 전이중 — 양방향으로 동시에 100Mbps의 데이터 통신

3단계. (선택 사항) CVR100W가 데이터 속도를 조절하여 빠른 발신자가 느린 수신기를 압도하지 않도록 하려면 Flow Control 확인란을 선택합니다.

4단계. 저장을 클릭하여 변경 사항을 저장하거나 취소를 클릭하여 변경 사항을 취소합니다.