목표

LAN은 장치 상호 연결에 사용되는 가정 또는 소규모 비즈니스와 같은 영역으로 제한된 네트워크입니다.LAN 설정을 구성하여 연결할 수 있는 장치의 수 및 해당 디바이스에서 수신하는 IP 주소를 제한할 수 있습니다.LAN Configuration 페이지에서 구성할 두 가지 항목이 있습니다.기본 LAN 및 LAN 서버 설정(DCHP). 이 문서에서는 CVR100W VPN 라우터의 기본 LAN 컨피그레이션에 대해 설명합니다.

적용 가능한 장치

· CVR100W

소프트웨어 버전

•1.0.1.19

기본 LAN

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 Networking(네트워킹) > LAN > LAN Configuration(LAN 컨피그레이션)을 선택합니다.LAN Configuration 페이지가 열립니다.

2단계. VLAN 드롭다운 목록에서 VLAN 번호를 선택합니다.VLAN 번호는 LAN에 사용할 VLAN을 지정합니다.

3단계. Local IP Address(로컬 IP 주소) 필드에 CVR100W의 LAN IP 주소를 입력합니다.네트워크의 다른 디바이스에서 IP 주소를 사용하지 않는지 확인합니다.

4단계. Subnet Mask(서브넷 마스크) 드롭다운 목록에서 IP 주소의 서브넷 마스크를 선택합니다.

LAN 서버 설정(DHCP) 구성

1단계. 원하는 DHCP 서버 라디오 버튼을 클릭합니다.사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.

· Enable — CVR100W가 DHCP 서버 역할을 할 수 있습니다.

· 비활성화 — CVR100W에서 DHCP를 비활성화합니다.

· DHCP 릴레이 — CVR100W가 DHCP 릴레이 역할을 할 수 있습니다.DHCP 릴레이 인터페이스를 사용하면 사용자가 제공한 인터페이스를 기반으로 여러 DHCP 서버에 여러 연결을 설정할 수 있습니다.

시간 절약 모드:DHCP 서버가 활성화된 경우 2~6단계를 수행합니다. DHCP 릴레이를 선택한 경우 5단계로 건너뜁니다. DHCP 서버가 비활성화된 경우 8단계로 건너뜁니다.

2단계. 첫 번째 호스트의 IP 주소를 Starting IP Address 필드에 입력합니다.LAN에 연결하는 새 DHCP 클라이언트는 숫자 순서로 시작 IP 주소를 따르는 IP 주소로 할당됩니다.

3단계. Maximum Number of DHCP Users(DHCP 사용자 최대 수) 필드에 DHCP 클라이언트의 최대 수를 입력합니다.

참고:IP 주소 범위는 지정된 최대 사용자 수를 통해 입력된 시작 IP 주소에서 시작됩니다.범위는 IP Address Range(IP 주소 범위) 표시 전용 필드에 표시됩니다.

4단계. 네트워크 사용자가 동적으로 할당된 주소를 사용하여 라우터에 연결할 수 있는 시간(초)을 Client Lease Time 필드에 입력합니다.이 시간이 지나면 사용자에게 새 IP 주소가 지정됩니다.

5단계. Static DNS (1~3) 필드에 고정 DNS 서버의 IP 주소를 입력합니다.고정 DNS 서버는 IP 주소를 도메인 이름에 매핑합니다.

6단계. (선택 사항) WINS 필드에 WINS IP 주소를 입력합니다.Windows WINS(Internet Naming Service)는 인터넷과의 각 장치 상호 작용을 관리합니다.WINS는 현재 사용 가능한 컴퓨터의 이름과 각 컴퓨터에 할당된 IP 주소로 자동 업데이트되는 분산 데이터베이스를 사용합니다.

7단계. (선택 사항) 5단계에서 DHCP 릴레이를 선택한 경우 Remote DHCP Server(원격 DHCP 서버) 필드에 원격 DHCP 서버 주소를 입력합니다.

8단계. 변경 사항을 저장하려면 저장을 누릅니다.