목표

비밀번호 복잡성으로 사용자는 네트워크 액세스를 위한 더 강력한 비밀번호를 생성할 수 있습니다.더 강력한 비밀번호를 만드는 데 사용되는 기능에는 숫자, 대문자 및 소문자가 혼합되어 있습니다.따라서 네트워크가 더욱 안전해집니다.

이 문서의 목적은 CVR100W VPN 라우터에서 비밀번호 설정을 구성하는 방법을 보여 주는 것입니다.

적용 가능한 장치

· CVR100W

소프트웨어 버전

•1.0.1.19

비밀번호 보안

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 관리 > 암호 복잡성을 선택합니다.비밀번호 복잡성 페이지가 열립니다.

2단계. Password Complexity Settings(비밀번호 복잡성 설정) 필드에서 Enable(활성화) 확인란을 선택하여 비밀번호 복잡성 설정을 활성화합니다.

3단계. Minimal Password Length 필드에 비밀번호가 되어야 하는 문자 수를 입력합니다.

4단계. Minimal Number of Character Classes 필드에 비밀번호가 사용해야 하는 최소 문자 클래스 수를 입력합니다.

· 대문자 — "ABCD"와 같은 대문자입니다.

· 소문자 — "abcd"와 같은 소문자를 구분합니다.

· 숫자 — "1234"와 같은 숫자입니다.

· 특수 문자 — "!@#$"와 같은 특수 문자입니다.

5단계. (선택 사항) 새 비밀번호가 이전 비밀번호와 달라지도록 하려면 새 비밀번호가 현재 비밀번호와 달라야 함의 사용 확인란을 선택합니다.

6단계. (선택 사항) 비밀번호에 만료 날짜를 지정하려면 Password Aging(비밀번호 에이징) 필드에서 Enable(활성화) 확인란을 선택합니다.

7단계. Password Aging(비밀번호 에이징)이 활성화된 경우 비밀번호가 만료되기 전까지 경과해야 하는 기간(일)을 Password Aging Time(비밀번호 에이징 시간) 필드에 입력합니다.기본값은 180일입니다.

8단계. Save(저장)를 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.