목표

디바이스 또는 애플리케이션의 이벤트가 발생하면 프로세스가 실행되어 해당 이벤트를 기반으로 응답을 생성하고 응답이 로그 테이블에 출력됩니다.Processes Logs(프로세스 로그)를 사용하면 디바이스에서 발생하는 특정 이벤트를 추적할 수 있습니다.디바이스에 대한 로그 정보의 장점은 시스템 충돌 또는 보안 위반 시 로그 메시지를 사용하여 문제를 분석할 수 있다는 것입니다.

이 문서에서는 RV32x VPN Router Series에서 프로세스 로그 정보를 보는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· RV320 Dual WAN VPN Router

· RV325 Gigabit Dual WAN VPN Router

소프트웨어 버전

· v1.1.0.09

로그 프로세스

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 로그 > 프로세스를 선택합니다.프로세스 페이지가 열립니다.

프로세스 테이블에는 다음 필드가 포함됩니다.

· 이름 — 프로세스의 이름을 표시합니다.

· 설명 — 디바이스에서 실행 중인 프로세스에 대한 정보를 제공합니다.

· 프로토콜 — 특정 프로세스에서 사용하는 프로토콜을 표시합니다.

· 포트 — 특정 프로세스에서 사용하는 포트 번호를 표시합니다.

· 로컬 주소 — 특정 서비스를 요청하는 소스 시스템의 IP 주소를 표시합니다.

· 외부 주소 — 전송된 요청에 응답하는 대상 시스템의 IP 주소를 표시합니다.

다음은 로컬 및 외부 주소 필드에 사용할 수 있는 옵션을 나타냅니다.

· 0.0.0.0 — 이 IP 주소는 디바이스가 현재 수신 대기 모드에 있으며 LAN과 WAN의 모든 연결을 수락함을 나타냅니다.

· 127.0.0.1 — 이 IP 주소는 디바이스가 현재 수신 대기 모드에 있으며 디바이스로부터의 연결만 허용함을 나타냅니다.

· ::— 연결이 설정되지 않았습니다.

2단계. (선택 사항) 가장 최근 프로세스 정보를 얻으려면 새로 고침을 클릭합니다.