목표

이 문서의 목적은 빠른 VPN 소프트웨어를 사용하여 RV042에 연결하는 데 도움이 되는 것입니다.

적용 가능한 장치

· RV042

Quick VPN 소프트웨어를 사용하여 라우터에 연결

1. 컴퓨터에서 사용하는 네트워크 연결을 확인합니다. 클라이언트 컴퓨터가 라우터 뒤에 있는 경우 포트 443 및 60443이 디바이스에서 사용하는 포트이므로 차단되지 않았는지 확인합니다.

2. 사용자 이름과 암호가 빠른 VPN 소프트웨어에 올바르게 구성되어 있는지 확인합니다. 서버 IP 주소를 확인합니다. DHCP 임대 시간이 ISP에서 만료된 후 IP 주소가 변경되지 않도록 라우터에 대해 고정 인터넷 IP 주소를 사용하는 것이 좋습니다.

3. 라우터의 인터넷 IP 주소를 확인하려면 라우터에 로컬로 연결된 컴퓨터를 사용하고 웹 브라우저에서 http://192.168.1.1을 엽니다. 기본적으로 디바이스의 사용자 이름 및 비밀번호는 admin이며, 모두 소문자입니다. IP 주소는 System Summary(시스템 요약) 탭에 표시됩니다.

4. 클라이언트 컴퓨터에서 사용하는 사용자 이름과 암호가 RV042의 VPN 탭에 구성되어 있는지 확인합니다. 현재 VPN 클라이언트 사용자를 제거한 다음 새 사용자를 추가할 수 있습니다. 비밀번호를 기억해야 합니다.

5. RV042가 다른 라우터 뒤에 있지 않은지 확인합니다. 디바이스가 다른 NAT 방화벽 뒤에 있으면 소프트웨어가 작동하지 않기 때문입니다. 또한 컴퓨터에 서드파티 방화벽 소프트웨어가 있는지 다시 확인합니다. 활성화된 경우 비활성화해 보십시오.

라우터에서 MTU 활성화

1. 웹 사이트에 적합한 MTU 크기를 결정합니다.

2. 라우터의 웹 기반 설정 페이지에 액세스

3. 웹 기반 설정 페이지가 나타나면 방화벽을 클릭합니다.

4. MTU 필드에서 수동을 선택합니다. bytes 필드에 인터넷 연결의 MTU 값을 입력합니다.

참고: 이러한 권장 MTU 크기는 DSL 및 케이블 연결의 경우 대부분의 시간에 작동합니다.

MTU 케이블 연결: 1500

PPPoE DSL 연결: 1492

5. 설정 저장을 클릭합니다