목표

PPTP(Point-to-Point Tunneling Protocol)는 VPN을 구현하는 방법입니다.  PPTP는 PPP(Point-to-Point Protocol) 패킷에서 TCP(Control Channel over Transmission Control Protocol) 및 GRE(Generic Routing Encapsulation)를 사용합니다. RRAS(Routing and Remote Access Service)는 서버가 네트워크 라우터로 작동하도록 하는 서버 소프트웨어입니다. PPTP가 RRAS에 전달되면 RRAS 서버가 PPTP를 전달하는 네트워크를 제어할 수 있습니다.

이 문서의 목적은 PPTP(Point-to-Point Tunneling Protocol)를 RRAS(Routing and Remote Access Service)로 전달하는 방법을 설명하는 것입니다.

적용 가능한 디바이스

· RV016

· RV042

· RV042G

· RV082

PPTP를 RRAS에 전달

1단계. 웹 컨피그레이션 유틸리티에 로그인하고 Setup(설정) > Forwarding(전달)을 선택합니다. Forwarding(전달) 페이지의 보기는 다음과 같습니다.

2단계. Service(서비스) 드롭다운 목록에서 Point-to-Point Tunneling Protocol의 PPTP를 선택합니다.

3단계. IP Address 필드에 VPN 서비스를 호스팅하는 서버의 IP 주소를 입력합니다. IP 주소는 동일한 서브넷에서 가져와야 합니다(서브넷 계산기를 사용하여 확인할 수 있음).

4단계. VPN 라우터에서 포트 범위 전달을 활성화하려면 Enable 확인란을 선택합니다.

5단계. 목록에 추가를 클릭합니다.

6단계. 저장을 클릭합니다.

대역폭 컨피그레이션

대역폭 관리는 네트워크 링크의 통신을 측정하고 제어합니다. 대역폭 관리는 bps(bits per second) 또는 Bps(Bytes per second)로 측정됩니다. Bandwidth Configuration 설정은 업스트림 및 다운스트림 트래픽은 물론 다양한 유형의 트래픽에 대한 QoS(Quality of Service) 설정도 허용합니다.

1단계. 웹 컨피그레이션 유틸리티에서 System Management(시스템 관리) > Bandwidth Management(대역폭 관리)를 선택합니다. Bandwidth Management 페이지가 열립니다.

2단계. Type(유형)에서 Rate Control(속도 제어) 라디오 버튼을 클릭합니다.

3단계. 컨피그레이션을 적용할 인터페이스 필드에서 WAN 인터페이스의 확인란을 선택합니다

4단계. Service(서비스) 드롭다운 목록에서 GRE를 선택합니다. GRE는 가상 포인트-투-포인트 링크 내에서 사용되는 캡슐화 프로토콜이며, PPTP를 RRAS에 전달하는 데 필요합니다.

5단계. IP 필드에 서버가 사용할 IP 주소의 적용 가능한 범위를 입력합니다.

6단계. Direction 드롭다운 목록에서 Downstream을 선택합니다.

7단계. 최소값 속도 필드에 대역폭의 최소 속도를 Kbit/s 단위로 입력합니다.

8단계. 최대 Rate(속도) 필드에 대역폭의 최대 속도(Kbit/s)를 입력합니다.

9단계. 생성된 대역폭 관리 조정을 활성화하려면 Enable을 선택합니다.

10단계. 목록에 추가를 클릭합니다.

11단계. 저장을 클릭합니다.