목표

라우터를 종속 연결하여 네트워크를 확장할 수 있습니다. 캐스케이딩 라우터는 단순히 한 라우터를 다른 라우터에 연결하는 것을 의미합니다. 추가 라우터는 유선 장치에서 인터넷에 액세스할 수 있도록 더 많은 포트를 제공하며 무선 라우터를 추가할 경우 더 많은 무선 클라이언트를 허용합니다. 캐스케이드에는 기본 라우터와 보조 라우터가 있습니다. 기본 라우터는 모뎀 또는 ISP에 직접 연결되는 라우터입니다. 이 문서에서는 RV120W(보조 라우터)가 RV0xx series VPN 라우터(기본 라우터)에 연결됩니다.

라우터를 캐스케이드하는 방법에는 두 가지가 있습니다.

1. VPN 라우터의 이더넷 케이블을 무선 라우터(LAN-LAN)의 일반 이더넷 포트에 연결합니다. 두 라우터가 동일한 서브넷에 있게 됩니다.

2. VPN 라우터의 이더넷 케이블을 무선 라우터(LAN-WAN)의 인터넷 포트에 연결합니다. 라우터는 서로 다른 서브넷에 있습니다.

이 문서에서는 무선 라우터를 RV0xx VPN 라우터(RV082/RV042/RV042G)에 캐스케이드하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· RV042

· RV042G

· RV082

· RV120W

소프트웨어 버전

· v4.2.2.08(VPN 라우터용)

· 1.0.2.6(RV120W 무선 라우터의 경우)

LAN 포트(LAN-LAN)를 통해 RV120W를 VPN 라우터에 연속 적용

1단계. RV120W의 라우터 컨피그레이션 유틸리티에 로그인하고 Networking(네트워킹) > LAN (Local Network) > IPv4 LAN을 선택합니다. IPv4 LAN(로컬 네트워크) 페이지가 열립니다.

2단계. VPN 라우터의 IP 주소와 동일하지 않도록 라우터의 IP 주소를 변경합니다. 이 두 IP 주소는 동일한 서브넷에 있어야 합니다. IP 주소를 변경하고 동일한 서브넷에 남아 있으려면 IP 주소의 마지막 번호만 변경하는 것이 좋습니다.

참고: 네트워크에 할당된 서브넷에 따라 동일한 서브넷이 아닐 수 있습니다.

3단계. DHCP Mode(DHCP 모드) 드롭다운 목록에서 DHCP 서버 모드 None(없음)을 선택합니다.

4단계. Save(저장)를 클릭하여 설정을 저장합니다. 변경 사항이 저장되면 라우터가 재부팅됩니다.

5단계. Networking(네트워킹) > Routing(라우팅) > Routing Mode(라우팅 모드)를 선택합니다. 라우팅 모드 페이지가 열립니다.

6단계. Mode 필드에서 Router 라디오 버튼을 클릭합니다.

7단계. Save(저장)를 클릭하여 설정을 저장합니다.

8단계. RV0XX series VPN 라우터의 로컬 포트를 이더넷 케이블을 통해 RV120W의 모든 로컬 포트에 연결합니다.

참고: 두 라우터 중 하나에 연결된 PC에서 두 라우터의 GUI에 액세스할 수 있으면 라우터가 성공적으로 종속 연결됩니다.

RV120W를 WAN 포트(LAN-WAN)를 통해 VPN 라우터로 캐스케이딩

1단계. RV120W의 라우터 컨피그레이션 유틸리티에 로그인하고 Networking(네트워킹) > LAN > IPv4 LAN을 선택합니다. IPv4 LAN(로컬 네트워크) 페이지가 열립니다.

2단계. VPN 라우터의 IP 주소와 동일한 서브넷에 있지 않도록 라우터의 IP 주소를 변경합니다. 라우터를 다른 서브넷으로 변경하려면 IP 주소의 두 번째에서 마지막 번호를 변경하는 것이 좋습니다.

참고: 네트워크에 할당된 서브넷에 따라 이 서브넷은 다른 서브넷이 아닐 수 있습니다.

3단계. Save(저장)를 클릭하여 설정을 저장합니다.

4단계. RV0XX Series VPN 라우터의 LAN 포트에서 무선 라우터의 WAN 포트로 이더넷 케이블을 연결합니다.

참고: 이제 PC가 보조 라우터에 연결되어 있는 동안에는 PC에서 기본 라우터의 GUI에 액세스할 수 없습니다.