목표

Ping 테스트는 컴퓨터가 네트워크에 있는 디바이스와 통신할 수 있는지 여부를 확인하는 데 사용되는 네트워크 유틸리티입니다. Ping 테스트를 통해 제공되는 정보는 네트워크 관리자가 연결 상태를 확인하는 데 도움이 됩니다. 또한 연결을 수정하거나 강화하는 데 필요한 작업을 결정하는 것도 유용합니다. 이 문서에서는 RV016, RV042, RV042G 및 RV082 VPN Router에서 ping 테스트를 수행하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· RV016

· RV042

· RV042G

· RV082

소프트웨어 버전

· v4.2.1.02

Ping 테스트

1단계. Router Configuration Utility에 로그인하고 System Management > Diagnostic을 선택합니다. Diagnostic(진단) 페이지가 열립니다.

2단계. Ping 테스트를 수행하려면 Ping 라디오 버튼을 클릭합니다.

3단계. Ping 호스트 또는 IP 주소 필드에 ping할 IP 주소 또는 URL 주소를 입력합니다.

4단계. Go(이동)를 클릭하여 ping 테스트를 시작합니다.

다음 정보는 ping 테스트가 완료된 후 표시됩니다.

· 상태 — ping이 성공했는지 또는 실패했는지를 나타냅니다.

· Packets — 디바이스에서 보내고 받은 패킷 수를 나타냅니다. 또한 테스트에서 손실된 패킷의 백분율도 나타냅니다.

· 왕복 시간 — ping이 연결을 설정하고 테스트를 완료하는 데 걸린 시간을 나타냅니다. Minimum, Maximum, Average의 세 가지 값이 있습니다.