목표

고정 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) 또는 DHCP Reservation을 사용하면 라우터의 DHCP 서버가 LAN(Local Area Network)의 호스트에 동일한 IP(Internet Protocol) 주소를 할당할 수 있습니다. 이는 하나의 IP 주소를 하나의 MAC(Media Access Control) 주소에 연결함으로써 수행됩니다. 추가 컨피그레이션이 필요하지만 고정 DHCP를 사용하면 네트워크 문제를 쉽게 해결할 수 있습니다. 고정 DHCP는 또한 LAN의 장치가 더 쉽게 서로 연결되도록 지원합니다. 고정 DHCP를 사용하는 전형적인 예는 네트워크 외부에서 액세스할 수 있는 웹 서버를 설정할 때입니다.

이 문서에서는 RV Series Router에서 고정 DHCP 설정을 구성하는 방법을 보여 줍니다.

적용 가능한 장치

- RV 시리즈

소프트웨어 버전

- 1.2.1.7 — RV110W

- 1.0.3.16 — RV130, RV130W

- 1.0.0.17 — RV132W

- 1.0.0.21 — RV134W

고정 DHCP 구성

1단계. 웹 기반 유틸리티에 로그인하고 Networking(네트워킹) > LAN > Static DHCP(고정 DHCP)를 선택합니다.

참고: 이 문서의 이미지는 RV132W Router에서 가져온 것입니다. 메뉴 옵션은 모델에 따라 다를 수 있습니다.

2단계. VLAN 드롭다운 목록에서 작업할 VLAN(Virtual Local Area Network)을 선택합니다. 이 예에서는 VLAN 10이 선택됩니다.

3단계. Static DHCP Client Table(고정 DHCP 클라이언트 테이블)에서 Add Row(행 추가)를 클릭합니다.

참고: 기존 항목을 편집해야 하는 경우, 편집할 항목에 해당하는 확인란을 선택하고 Edit(편집)를 클릭합니다.

4단계. 설명 필드에 클라이언트의 이름을 입력합니다. 호스트에 대해 간략하게 설명합니다. 이 예에서는 스테이션 123이 입력됩니다.

5단계. IP Address(IP 주소) 필드에 MAC 주소에 연결할 IP 주소를 입력합니다.

참고: 이 예에서 사용된 IP 주소는 10.10.10.123입니다.

6단계. MAC Address 필드에서 5단계에서 IP 주소에 연결할 호스트의 MAC 주소를 입력합니다. 이 예에서는 XX:XX:XX:XX:XX가 사용됩니다. 이 단계에서는 스테이션 123에 있는 호스트의 MAC 주소를 DHCP 서버에서 할당할 IP 주소 10.10.10.123에 연결합니다.

7단계. 저장을 클릭합니다.

이제 RV Series Router에서 고정 DHCP를 성공적으로 구성했어야 합니다.