목표

RV110W에서 사용자는 다른 속도 및 흐름 설정을 갖도록 포트를 설정할 수 있습니다.사용자는 빠른 데이터 트래픽이 필요한 디바이스가 하나의 포트에 연결되고 속도가 더 적은 디바이스가 다른 포트에 연결할 수 있도록 포트의 속도를 조정할 수 있습니다.포트를 통해 대역폭을 적절하게 분산할 수 있습니다.흐름 설정은 흐름 데이터를 제어하여 대역폭 관리에 도움이 됩니다.

이 문서에서는 RV110W에서 포트 관리 설정을 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· RV110W

절차 단계

1단계. 웹 구성 유틸리티를 사용하여 Networking(네트워킹) > LAN > Port Management(포트 관리)를 선택합니다.

2단계. 테이블의 수정할 포트의 Mode 드롭다운 메뉴에서 모드를 선택합니다.

· 자동 협상 — 이 옵션은 RV110W와 연결된 디바이스 간의 공통 속도를 자동으로 설정합니다.

· 10Mbps 1/2 — 이 옵션은 10Mbps로 데이터를 전송하지만 한 번에 하나의 방식만 전송합니다.

· 10Mbps 전체 — 이 옵션은 양방향으로 동시에 10Mbps의 데이터를 전송합니다.

· 100Mbps 절반 — 이 옵션은 100Mbps로 데이터를 전송하지만 한 번에 하나의 방식만 전송합니다.

· 100Mbps 전체 — 이 옵션은 양방향으로 동시에 100Mbps의 데이터를 전송합니다.

3단계. RV110W가 데이터 속도를 조절하여 빠른 발신자가 느린 수신기를 압도하지 않도록 하려면 Flow Control 확인란을 선택합니다.

3단계. 저장을 클릭하여 변경 사항을 저장하거나 취소를 클릭하여 취소합니다.