목표

Wireless Statistics(무선 통계) 페이지에는 모든 무선 네트워크에서 보내고 받은 모든 데이터의 합계가 표시됩니다.이 정보는 문제 해결 및 무엇이 잘못되었는지, 어떤 네트워크에 대해 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다.

이 문서에서는 RV110W에서 무선 통계 페이지를 보는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

- RV110W

무선 통계

1단계. 웹 기반 구성 유틸리티에서 상태 > 무선 통계를 선택합니다.Wireless Statistics 페이지가 열립니다.

2단계. Refresh Rate(새로 고침 빈도) 드롭다운 메뉴에서 포트 통계를 업데이트하기 전에 디바이스가 대기할 시간을 선택합니다.

3단계. 단순화된 통계 데이터 표시 상자를 선택하여 데이터를 간소화된 레이블로 표시합니다.예:바이트 대신 kB입니다.

4단계. 데이터가 무선 통계 테이블에 표시됩니다.

- SSID 이름 — 무선 네트워크의 이름입니다.

- Packet — 전송 및 수신된 무선 패킷 수입니다.

- Byte — 전송 및 수신된 바이트 수입니다.

- 오류 — 전송 및 수신된 패킷 오류 수입니다.

- Dropped — 삭제된 전송 및 수신된 패킷 수입니다.

- Multicast — 전송된 멀티캐스트 패킷 수입니다.

- 충돌 — 이 포트에서 신호 충돌 수입니다.

5단계. Clear Count(개수 지우기) 버튼을 클릭하여 기록된 모든 통계를 지웁니다.

6단계. 저장을 클릭합니다.