목표

Port Statistics(포트 통계) 페이지에는 문제 해결 시 도움이 될 수 있는 다양한 중요한 포트 정보가 표시되며, 이는 어떤 문제가 발생했는지, 어디서 발생했는지 확인하는 데 도움이 됩니다.Port Statistics 페이지는 데이터를 수집하고 가장 적게 사용되는 포트를 확인하는 데에도 유용합니다.

이 문서에서는 RV110W에서 포트 통계를 보는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

- RV110W

포트 통계

1단계. 웹 구성 유틸리티에서 Status(상태) > Port Statistics(포트 통계)를 선택합니다.

2단계. Refresh Rate(새로 고침 빈도) 드롭다운 메뉴에서 포트 통계를 업데이트하기 전에 디바이스가 대기할 시간을 선택합니다.

3단계. Show Simplified Statistic Data(간소화된 통계 데이터 표시) 확인란을 선택하여 데이터가 바이트 대신 kB로 표시됩니다.

참고: 데이터가 포트 통계 테이블에 표시됩니다.

- 인터페이스 — 인터페이스의 이름입니다.

- Packet — 전송 및 수신된 패킷 수입니다.

- Byte — 전송 및 수신된 바이트 수입니다.

- 오류 — 전송 및 수신된 패킷 오류 수입니다.

- Dropped — 삭제된 전송 및 수신된 패킷 수입니다.

- Multicast — 전송된 멀티캐스트 패킷 수입니다.

- 충돌 — 이 포트에서 신호 충돌 수입니다.

4단계. (선택 사항) Clear Count 버튼을 클릭하여 기록된 모든 통계를 지웁니다.

9단계. 저장을 클릭합니다.