목표

DSCP(Differentiated Services Code Point)는 프레임의 IP 헤더에 대한 트래픽 우선순위를 지정하는 데 사용됩니다.Differentiated Services는 다양한 QoS 요구 사항을 충족할 수 있는 다중 서비스 모델입니다.여기서 네트워크는 각 패킷에서 지정한 QoS를 기반으로 특정 종류의 서비스를 전달하려고 시도합니다.이 사양은 IP 패킷 또는 소스 및 대상 주소에 6비트 DSCP 설정을 사용하는 등 여러 가지 방법으로 발생할 수 있습니다.네트워크는 QoS 사양을 사용하여 트래픽을 분류, 표시, 셰이프, 폴리싱하고 지능형 대기열을 수행합니다.또한 여러 미션 크리티컬 애플리케이션 및 엔드 투 엔드 QoS에 사용됩니다.일반적으로 Differentiated Services는 비교적 거친 수준의 트래픽 분류를 수행하므로 집계 플로우에 적합합니다.라우터가 ToS(Type of Service) 8진수의 우선순위 비트를 사용하여 레이어 3의 QoS보다 트래픽의 우선 순위를 지정할 수 있도록 DSCP를 사용합니다.

이 문서에서는 RV110W Wireless-N VPN 방화벽의 QoS 매핑에 대한 DSCP 설정의 컨피그레이션에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

- RV110W

트래픽 전달 대기열 매핑에 DSCP 값 구성

1단계. 방화벽 구성 유틸리티를 사용하여 QoS > DSCP 설정을 선택합니다.DSCP Settings 페이지가 열립니다.

참고:QoS Port-based Settings(QoS 포트 기반 설정) 페이지를 클릭하고 계속하려면 Trust Mode(신뢰 모드)가 DSCP로 선택되어 있는지 확인합니다.자세한 내용은 RV110W, RV120W 및 RV220W의 QoS 포트 기반 설정 구성 문서를 참조하십시오.

2단계. RFC 값만 나열할지 아니면 관련 라디오 버튼을 클릭하여 DSCP 설정 테이블에 모든 DSCP 값을 나열할지 선택합니다.이 문서에서 Expand to view all DSCP Values(모든 DSCP 값을 보려면 확장)를 클릭하여 DSCP의 모든 값을 봅니다.

3단계. DSCP 설정 테이블의 각 DSCP 값에 대해 Queue 드롭다운 목록에서 우선순위 레벨을 선택합니다.그러면 DSCP 값이 선택한 QoS 대기열에 매핑됩니다.

일반적으로 우선순위를 설정하는 데 사용할 수 있는 값은 4개입니다.대기열 번호 w.r.t 소수점 숫자의 기본값은 다음과 같습니다.

- 0-15 — 기본 DSCP 값은 1입니다. 이 값은 가장 낮은 우선 순위입니다.

- 16-23 — 기본 DSCP 값은 2입니다.

- 24-39 및 48-63 — 기본 DSCP 값은 3입니다.

- 40-47 — 기본 DSCP 값은 4입니다. 이 값은 가장 높은 우선 순위입니다.

4단계. 변경 사항을 적용하려면 저장을 클릭하고 기본값 복원을 클릭하여 이전 값으로 돌아갑니다.