목표

방화벽은 원치 않는 사용자에 대한 액세스를 차단하여 네트워크를 보호하기 위해 생성된 측정 단위입니다.서비스 사용은 방화벽의 특정 포트 범위에 프로토콜을 적용합니다.이 문서에서는 RV110W의 방화벽에서 서비스를 관리하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· RV110W

절차 단계

1단계. 웹 구성 유틸리티를 사용하여 방화벽 > 기본 설정을 선택합니다.

서비스 추가 또는 수정

서비스는 포트 범위에 적용되는 프로토콜입니다.서비스는 다른 프로토콜에서 특정 작업을 수행합니다.이 절차에서는 새 서비스를 추가하거나 기존 서비스를 수정하는 방법을 보여 줍니다.

1단계. Add Row(행 추가)를 클릭하여 서비스를 추가하거나 서비스 옆의 확인란을 선택하고 Edit(편집)을 클릭하여 편집합니다.

2단계. 서비스 이름 열에 서비스 이름을 입력합니다.

3단계. Protocol(프로토콜) 열 드롭다운 메뉴에서 서비스가 따르는 프로토콜을 선택합니다.

· TCP — 전송 제어 프로토콜은 연결을 추적하고 메시지를 전송 순서대로 전송하지만 메시지는 UDP보다 느리게 전송됩니다.

· UDP — User Datagram Protocol은 연결을 추적하지 않으며 데이터 메시지가 전송된 순서대로 도착하지 않을 수 있지만 메시지가 TCP보다 빠르게 전송됩니다.

· TCP & UDP — TCP와 UDP를 모두 사용합니다.

· ICMP — ICMP(Internet Control Message Protocol)는 주로 오류 메시지 및 진단 이유를 전송하는 데 사용됩니다.

4단계. Start Port(포트 시작) 열에 서비스가 적용되는 범위의 첫 번째 포트를 입력합니다.

참고:ICMP를 선택하면 이 필드가 활성화되지 않습니다.

5단계. End Port(종료 포트) 열에 서비스가 적용되는 범위의 마지막 포트를 입력합니다.

참고:ICMP를 선택하면 이 필드가 활성화되지 않습니다.

6단계. 저장을 클릭하여 변경 사항을 저장하거나 취소를 클릭하여 취소합니다.

서비스 삭제

이 절차에서는 원치 않거나 사용하지 않는 서비스를 제거하는 방법을 보여 줍니다.

1단계. 서비스 옆의 확인란을 선택합니다.

2단계. 삭제를 클릭하여 서비스를 삭제합니다.

3단계. 저장을 클릭하여 변경 사항을 저장하거나 취소를 클릭하여 취소합니다.