목표

방화벽은 구성된 보안 규칙을 사용하여 네트워크에 대한 수신 및 발신 트래픽의 흐름을 모니터링하고 제어하는 보안 시스템입니다.방화벽은 신뢰할 수 있는 보안 내부 네트워크와 외부 신뢰 할 수 없는 네트워크 사이의 장벽입니다.

이 문서의 목적은 RV110W에서 방화벽 기본 설정을 구성하는 방법을 보여 주는 것입니다.

참고:고급 컨피그레이션 설정(예: 방화벽에서 특정 서비스 활성화 또는 비활성화)은 RV110W의 방화벽 서비스 관리를 참조하십시오.

적용 가능한 디바이스

· RV110W

기본 방화벽 구성

1단계. 웹 구성 유틸리티를 사용하여 방화벽 > 기본 설정을 선택합니다.Basic Settings 페이지가 나타납니다.

2단계. Firewall 필드에서 방화벽 설정을 활성화하려면 Enable 확인란을 선택합니다.

3단계. DoS 보호 필드에서 DoS(서비스 거부) 공격으로부터 네트워크를 보호하려면 Enable 확인란을 선택합니다.

4단계. Block WAN Request(WAN 요청 차단) 필드에서 Enable(활성화) 확인란을 선택하여 외부 네트워크에서 RV110W에 대한 ping 요청을 거부합니다.

5단계. Web Access(웹 액세스) 필드에서 HTTP 확인란 및/또는 HTTPS 확인란을 선택하여 이러한 프로토콜의 트래픽을 활성화합니다.HTTPS는 보안을 강화하기 위해 패킷을 암호화하는 HTTP의 버전입니다.

6단계. Remote Management(원격 관리) 필드에서 Enable(활성화) 확인란을 선택하여 원격 관리 설정을 활성화합니다.

참고:원격 관리를 사용하지 않도록 선택한 경우 11단계로 건너뜁니다.

7단계. Remote Access(원격 액세스) 필드에서 HTTP 라디오 버튼 또는 HTTPS 라디오 버튼을 클릭하여 방화벽에 연결하는 데 사용되는 웹 액세스 유형을 선택합니다.HTTPS는 보안을 강화하기 위해 패킷을 암호화합니다.

8단계. Remote Upgrade(원격 업그레이드) 필드에서 Enable(활성화) 확인란을 선택하여 RV110W 펌웨어를 원격으로 업그레이드할 수 있습니다.

9단계. Allowed Remote IP Address 필드에서 Any IP Address 라디오 버튼을 클릭하여 IP에서 라우터에 대한 원격 업그레이드를 허용하거나 아래의 라디오 버튼을 클릭하여 필드의 라우터를 오른쪽으로 원격으로 업그레이드할 수 있는 IP 주소 범위를 입력합니다.

10단계. Remote Management Port(원격 관리 포트) 필드에 원격 관리가 허용되는 포트 또는 포트 범위를 입력합니다.

11단계. IPv4 Multicast Passthrough:(IGMP Proxy) 필드에서 Enable 확인란을 선택하여 IPv4에 대한 멀티캐스트 패스스루를 활성화합니다.

12단계. IPv6 Multicast Passthrough:(IGMP Proxy) 필드에서 Enable 확인란을 선택하여 IPv6에 대한 멀티캐스트 패스스루를 활성화합니다.

참고: 디바이스가 Networking(네트워킹) > IP Mode(IP 모드) 페이지의 IPv6 모드에서 작동하도록 구성된 경우에만 이 옵션을 활성화할 수 있습니다.

13단계. UPnP 필드에서 Enable 확인란을 선택하여 라우터에 연결할 수 있는 장치를 자동으로 검색할 수 있는 UPnP(Universal Plug and Play)를 활성화합니다.

참고:UPnP를 활성화하지 않으려면 16단계로 건너뜁니다.

14단계. Allow User to Configure(사용자 구성 허용) 필드에서 Enable(활성화) 확인란을 선택하여 사용자가 포트 매핑 규칙을 로 설정할 수 있도록 합니다.

15단계. Allow Users to Disable Internet Access(사용자가 인터넷 액세스를 비활성화하도록 허용) 필드에서 사용자가 인터넷 액세스를 비활성화하도록 허용하려면 Enable(활성화) 확인란을 선택합니다.

16단계. Java 애플릿을 차단하려면 Block Java 필드에서 Enable 확인란을 선택합니다.그런 다음 모든 포트에서 Java를 차단하려면 Auto 라디오 버튼을 클릭하고, Java를 차단할 Port 필드에 포트 번호를 입력하려면 Manual 라디오 버튼을 클릭합니다.

17단계. 쿠키 차단 필드에서 쿠키를 차단하려면 사용 확인란을 선택합니다.그런 다음 Auto 라디오 버튼을 클릭하여 모든 포트에서 쿠키를 차단하거나 Manual 라디오 버튼을 클릭하여 쿠키를 차단할 Port 필드에 포트 번호를 입력합니다.

18단계. ActiveX 차단 필드에서 ActiveX 콘텐츠를 차단하려면 사용 확인란을 선택합니다.그런 다음 Auto 라디오 버튼을 클릭하여 모든 포트에서 ActiveX 콘텐츠를 차단하거나 Manual 라디오 버튼을 클릭하여 ActiveX 콘텐츠를 차단할 포트 필드에 포트 번호를 입력합니다.

19단계. Block Proxy(프록시 차단) 필드에서 Enable(활성화) 확인란을 선택하여 프록시 서버를 차단합니다.그런 다음 Auto(자동) 라디오 버튼을 클릭하여 모든 포트에서 프록시 서버를 차단하거나 Manual(수동) 라디오 버튼을 클릭하여 프록시 서버를 차단할 Port(포트) 필드에 포트 번호를 입력합니다.

20단계. 저장을 클릭하여 변경 사항을 저장하거나 취소를 클릭하여 취소합니다.