목표

지정된 시간 동안 비활성 상태인 경우 게스트 또는 관리자가 자동으로 시간 초과되도록 세션 시간 제한을 구성할 수 있습니다.사용자가 오랜 시간 동안 컴퓨터를 떠나 있으면 누구나 걸어 올라가 장치에 액세스할 수 있습니다.  세션 시간 초과는 사용자가 로그오프하므로 지정된 시간 이후에는 아무도 디바이스에 액세스할 수 없습니다.

이 문서의 목적은 RV110W에서 세션 시간 제한을 구성하는 방법을 보여 주는 것입니다.

적용 가능한 디바이스

· RV110W

세션 시간 초과 구성

1단계. 웹 구성 유틸리티에서 Administration(관리) > Session Timeout(세션 시간 초과)을 선택합니다.

2단계. Administrator Inactivity Timeout 드롭다운 목록에서 비활성 상태로 인해 세션이 시간 초과되기 전 분 수를 선택합니다.이는 관리자만 영향을 줍니다.

3단계. Guest Inactivity Timeout(게스트 비활성 시간 제한) 드롭다운 목록에서 비활성 상태로 인해 세션이 시간 초과되기 전 분 수를 선택합니다.이는 게스트에게만 영향을 미칩니다.

4단계. 저장을 클릭합니다.