목표

시간 설정을 사용하면 라우터의 시간과 DTS(일광 절약 시간)를 자동으로 또는 수동으로 변경할 수 있습니다.  이 문서의 목적은 RV110W에서 시간 설정을 구성하는 방법을 설명하는 것입니다.

적용 가능한 디바이스

· RV110W

절차 단계

1단계. 웹 구성 유틸리티를 사용하여 관리 > 시간 설정을 선택합니다.Time Settings 페이지가 열립니다.

2단계. Time Zone 필드의 드롭다운 목록에서 표준 시간대를 선택합니다.

자동으로 시간 설정하기

이 기능을 사용하면 일광 절약 시간 옵션을 사용하여 시간을 자동으로 조정할 수 있습니다.

1단계. Set Date and Time 필드에서 Auto 라디오 버튼을 클릭합니다.

2단계. Adjust for Daylight Savings Time 필드에서 DTS를 활성화하려면 확인란을 선택합니다.

3단계. 원하는 DTS 옵션에 대한 라디오 버튼을 클릭합니다.옵션은 다음과 같습니다.

- 날짜별 — 두 개의 특정 날짜 사이에 DTS가 발생하도록 설정합니다.

- 반복 — DTS가 2개월 중 2일 사이에 발생하도록 설정합니다(예: 3월의 첫 번째 일요일).

참고: Recurring(반복) 라디오 버튼을 선택한 경우 5단계로 건너뜁니다.

4단계. 기준 일자 라디오 버튼을 선택한 경우, 월, 일 및 시간 필드를 시작 행에서 원하는 시작 날짜와 시간을 설정합니다.그런 다음 끝 행의 월, 일 및 시간 필드에서 종료 날짜 및 시간을 설정합니다.

5단계. 반복 라디오 버튼을 선택한 경우 시작 행의 월, 주, 일 및 시간 필드에서 원하는 시작 날짜와 시간을 설정합니다.그런 다음 끝 행의 월, 주, 일 및 시간 필드에 종료 날짜와 시간을 설정합니다.

6단계. DTS가 일광 절약 오프셋 필드의 드롭다운 목록에서 현재 시간을 오프셋해야 하는 분 수를 선택합니다.

7단계. NTP Server 필드에서 원하는 옵션에 대한 라디오 버튼을 클릭합니다.옵션은 다음과 같습니다.

- 기본값 사용 — 기본 네트워크 시간 프로토콜 서버를 사용하여 시계를 설정합니다.

- 사용자 정의 NTP 서버 — 네트워크 시간 프로토콜 서버를 수동으로 입력합니다.

참고:User defined NTP Server(사용자 정의 NTP 서버) 라디오 버튼을 클릭하면 서버의 1 및 2 필드에 하나 또는 두 개의 IP 주소 또는 웹 사이트 이름을 입력하여 시계를 설정합니다.

8단계. 저장을 클릭하여 변경 사항을 저장하거나 취소를 클릭하여 취소합니다.

시간을 수동으로 설정하기

이 기능을 사용하면 사용자가 시간을 수동으로 설정할 수 있습니다.

1단계. Set Date and Time 필드에서 Manual 라디오 버튼을 클릭합니다.

2단계. 연도, 월, 일 및 시간 필드에서 원하는 날짜 및 시간을 날짜 및 시간 입력 행에서 선택합니다.

3단계. 저장을 클릭하여 변경 사항을 저장하거나 취소를 클릭하여 취소합니다.