목표

특정 날짜 및 시간 동안 방화벽을 적용하기 위해 방화벽 일정을 생성할 수 있습니다.

이 문서의 목적은 RV110W에 방화벽 일정을 추가하는 방법을 보여 주는 것입니다.

적용 가능한 디바이스

· RV110W

방화벽 일정

1단계. GUI에서 Firewall > Schedule Management를 선택합니다.Schedule Management 페이지가 나타납니다.

2단계. 행 추가를 클릭하여 새 스케줄을 추가하면 스케줄 추가/편집 창이 열립니다.

3단계. 이름 필드에 스케줄 이름을 입력합니다.

4단계. 새 스케줄을 적용할 일수를 선택합니다.

· All Days(모든 일) - 스케줄이 매일 적용됩니다.

· 특정 일 — 일정은 아래에서 선택한 일에만 적용됩니다.

5단계. 새 스케줄을 적용할 시간을 선택합니다.

· All Times(모든 시간) - 하루 종일 일정이 적용됩니다.

· 특정 시간 — 일정은 시작 시간 및 종료 시간 드롭다운 목록에 지정된 시간에만 적용됩니다.

6단계. 저장을 클릭합니다.