목표

고정 IP 주소 지정은 디바이스에 대한 지속적인 IP를 제공합니다.이를 통해 네트워크 내에서 보다 쉽게 커뮤니케이션할 수 있을 뿐 아니라 보안 위험도 발생하게 됩니다.

이 문서의 목적은 RV110W에서 고정 IP WAN 설정을 구성하는 방법을 보여 주는 것입니다.

적용 가능한 디바이스

· RV110W

고정 IP 구성

1단계. 웹 구성 유틸리티에서 Networking(네트워킹) > WAN을 선택합니다.

2단계. Internet Connection Type(인터넷 연결 유형) 필드 내의 Internet Connection Type(인터넷 연결 유형) 드롭다운 메뉴에서 Static IP(고정 IP)를 선택합니다.

3단계. Internet IP Address 필드에 WAN 포트의 IP 주소를 입력합니다.

4단계. Subnet Mask(서브넷 마스크) 필드에 WAN 포트의 서브넷 마스크를 입력합니다.

5단계. Default Gateway(기본 게이트웨이) 필드에 기본 게이트웨이의 IP 주소를 입력합니다.

6단계. Static DNS 1 필드에 기본 DNS 서버의 IP 주소를 입력합니다.

7단계. Static DNS 2 필드에 보조 DNS 서버의 IP 주소를 입력합니다.

8단계. (선택 사항) Host Name 필드에 RV110W의 호스트 이름을 입력합니다.

참고:선택적 설정을 구성하지 않으려면 11단계로 건너뜁니다.

9단계. Domain Name 필드에 네트워크의 도메인 이름을 입력합니다.

10단계. 자동을 클릭하여 MTU 크기를 자동으로 조정하도록 설정하거나 수동을 클릭하여 MTU 필드에서 MTU 크기를 지정합니다.

11단계. [수동]을 클릭하면 [크기] 필드에 MTU 크기를 입력합니다.

12단계. 저장을 클릭하여 구성 변경 사항을 저장하거나 취소를 클릭하여 변경 사항을 취소합니다.