소개

재부팅이 종료되고 프로세스에서 저장된 컨피그레이션을 로드하는 라우터가 다시 시작됩니다.이 프로세스는 설정의 특정 변경 사항에 재부팅이 필요하거나 라우터가 응답하지 않거나 제대로 부팅되지 않을 때 수행됩니다.

공장 기본 설정으로 재설정을 수행하면 사용자가 수정한 모든 컨피그레이션 설정이 지워지고 디바이스가 원래 설정으로 돌아갑니다.라우터의 비밀번호를 잊어버리고 액세스 권한을 다시 얻으려는 경우 이 방법이 도움이 될 수 있습니다.

이 문서의 목적은 RV132W 또는 RV134W 라우터의 공장 기본 설정으로 재부팅하고 재설정하는 방법을 설명하는 것입니다.

적용 가능한 디바이스

- RV132W

- RV134W

소프트웨어 버전

- 1.0.1.12(RV132W)

- 1.0.1.17(RV134W)

디바이스 재부팅

그래픽 사용자 인터페이스(GUI)를 사용하여 재부팅

1단계. 라우터의 웹 구성 유틸리티 페이지에 로그인합니다.

2단계. Administration(관리) > Reboot(재부팅)를 선택합니다.

3단계. Reboot the device option by the radio button 옆에 있는 을 선택합니다.Reboot(재부팅)를 클릭합니다.

재부팅이 진행 중일 때 다음 화면이 표시됩니다.

4단계. 재부팅이 완료되면 로그아웃됩니다.저장된 관리 자격 증명을 사용하여 라우터에 로그인합니다.

하드웨어 재부팅

1단계. 전원 단추를 눌러 장치를 끕니다.15초가 지나면 전원 단추를 두 번 눌러 디바이스의 전원을 다시 켜십시오.

2단계. 재부팅이 완료되면 저장된 관리 자격 증명을 사용하여 로그인합니다.

공장 기본 설정으로 재설정

라우터는 웹 구성 유틸리티 또는 라우터의 재설정 버튼을 통해 공장 기본 설정으로 재설정할 수 있습니다.

참고:복원 작업 중에 온라인 상태로 전환하거나 라우터를 끄거나 PC를 종료하거나 작업이 완료될 때까지 라우터를 사용하지 마십시오.1분 정도 걸립니다.테스트 표시등이 꺼지면 라우터를 사용하기 전에 몇 초 정도 더 기다립니다.

GUI를 사용하여 재설정

1단계. 웹 컨피그레이션 유틸리티에 로그인하고 관리 > 재부팅을 선택합니다.

2단계. 재부팅 후 공장 기본 설정으로 돌아가기 옵션 옆에 있는 라디오 버튼을 선택하여 기본값으로 돌아가기를 선택합니다.Reboot(재부팅)를 클릭합니다.

재부팅이 진행 중일 때 다음 화면이 표시됩니다.

3단계. 재부팅이 완료되면 로그아웃됩니다.저장된 관리 자격 증명을 사용하여 라우터에 로그인합니다.

하드웨어 재설정

1단계. 약 15초 동안 핀으로 디바이스에 있는 Reset(재설정) 버튼을 누르거나 디바이스 전면의 전원 표시등이 깜박이기 시작할 때까지 누릅니다.라우터가 다시 로드되고 기본 컨피그레이션 설정으로 설정됩니다.

2단계. 기본 자격 증명으로 로그인합니다.기본 사용자 이름은 cisco이고 기본 비밀번호는 cisco입니다.

이제 RV132W 또는 RV134W 라우터의 GUI 또는 하드웨어를 사용하여 재부팅한 후 공장 기본 설정으로 돌아가거나 재부팅하는 단계를 배웠습니다.