목표

이 문서의 목적은 RV34x Series 라우터에 사이트 대 사이트 VPN을 만드는 것입니다.

소개

VPN(Virtual Private Network)은 원격 근무자를 보안 네트워크에 연결하는 좋은 방법입니다.VPN을 사용하면 원격 호스트가 현장 보안 네트워크에 연결된 것처럼 작동할 수 있습니다.Site-to-Site VPN에서는 한 위치의 로컬 라우터가 VPN 터널을 통해 원격 라우터에 연결됩니다.이 터널은 전송되는 데이터를 보호하기 위해 업계 표준 암호화 및 인증 기술을 사용하여 데이터를 안전하게 캡슐화합니다.

사이트 대 사이트 VPN의 구성에는 두 라우터에서 IPsec 프로필 및 사이트 대 사이트 VPN의 컨피그레이션이 포함됩니다.IPsec 프로필은 AWS 또는 Azure와 같은 3rd 파티를 사용하는 경우에도 사이트 간 VPN을 쉽게 설정할 수 있도록 이미 구성되어 있습니다. IPsec 프로파일은 터널에 필요한 모든 암호화를 포함합니다.Site-to-Site VPN은 컨피그레이션이므로 라우터가 연결할 다른 사이트를 파악합니다.사전 구성된 IPsec 프로필을 사용하지 않도록 선택할 경우 다른 프로필을 생성할 수 있습니다.

사이트 대 사이트 VPN을 구성하는 경우 터널 양쪽의 LAN(Local Area Network) 서브넷이 동일한 네트워크에 있을 수 없습니다.예를 들어 사이트 A LAN이 192.168.1.x/24 서브넷을 사용하는 경우 사이트 B는 동일한 서브넷을 사용할 수 없습니다.사이트 B는 192.168.2.x/24와 같은 다른 서브넷을 사용해야 합니다.

터널을 올바르게 구성하려면 두 라우터를 구성할 때 해당 설정(로컬 및 원격 전환)을 입력합니다.이 라우터가 라우터 A로 식별된다고 가정합니다. [원격 그룹 설정] 섹션에서 다른 라우터(라우터 B)에 대한 설정을 입력하는 동안 [로컬 그룹 설정] 섹션에 해당 설정을 입력합니다.다른 라우터(라우터 B)를 구성할 때 Local Group Setup(로컬 그룹 설정) 섹션에 설정을 입력하고 Remote Group Setup(원격 그룹 설정)에서 Router A 설정을 입력합니다.

아래는 라우터 A와 라우터 B에 대한 구성 테이블입니다. 굵게 강조 표시된 매개변수는 반대편 라우터의 반대입니다.다른 모든 매개변수는 동일하게 구성됩니다.이 문서에서는 로컬 라우터 A를 구성합니다.

필드

로컬 라우터(라우터 A)

WAN IP 주소:140.x.x.x

개인 IP 주소(로컬):192.168.2.0/24

원격 라우터(라우터 B)

WAN IP 주소:145.x.x.x

개인 IP 주소(로컬): 10.1.1.0/24

연결 이름

VPNTest

VPNTest원격

IPsec 프로필

테스트 프로필

테스트 프로필

인터페이스

WAN1

WAN1

원격 엔드포인트

고정 IP

고정 IP

원격 엔드포인트 IP 주소

145.x.x.x

140.x.x.x

사전 공유 키

CiscoTest123!

CiscoTest123!

로컬 식별자 유형

로컬 WAN IP

로컬 WAN IP

로컬 식별자

140.x.x.x

145.x.x.x

로컬 IP 유형

서브넷

서브넷

로컬 IP 주소

192.168.2.0

10.1.1.0

로컬 서브넷 마스크

255.255.255.0

255.255.255.0

원격 식별자 유형

원격 WAN IP

원격 WAN IP

원격 식별자

145.x.x.x

140.x.x.x

원격 IP 유형

서브넷

서브넷

원격 IP 주소

10.1.1.0

192.168.2.0

원격 서브넷 마스크

255.255.255.0

255.255.255.0

적용 가능한 디바이스

·RV34x

소프트웨어 버전

·1.0.02.16

사이트 대 사이트 VPN 연결 구성

1단계. 라우터의 웹 컨피그레이션 페이지에 로그인합니다.

2단계. VPN > Site-to-Site로 이동합니다.

3단계. 추가 버튼을 클릭하여 새 Site-to-Site VPN 연결을 추가합니다.

4단계. Enable(활성화)을 선택하여 컨피그레이션을 활성화합니다.기본적으로 활성화되어 있습니다.

5단계. VPN 터널의 연결 이름을 입력합니다.이 설명은 참조용이며 터널의 다른 끝에서 사용되는 이름과 일치하지 않아도 됩니다.

이 예에서는 VPNTest를 연결 이름으로 입력합니다.

6단계. VPN에 사용할 IPsec 프로필을 선택합니다.IPsec 프로파일은 Phase I 및 Phase II 협상을 위한 암호화, 인증 및 DH(Diffie-Hellman) 그룹과 같은 알고리즘을 정의하는 IPsec의 중앙 컨피그레이션입니다.

IKEv2를 사용하여 IPsec 프로필을 구성하는 방법을 알아보려면 다음 링크를 클릭하십시오.RV34x에서 IKEv2를 사용하여 IPsec 프로필 구성

참고:IPsec 프로필에 대해 서드파티(Amazon Web Services 또는 Microsoft Azure)를 사용하는 옵션을 사용할 수 있습니다.이 IPsec 프로필은 Amazon Web Services 또는 Microsoft Azure에 대해 구성해야 하는 모든 필수 선택 사항으로 이미 구성되어 있으므로 구성할 필요가 없습니다.AWS 또는 Azure 간에 사이트 대 사이트 VPN을 사이트에 구성하려는 경우 AWS 또는 Azure에서 사용자에게 제공하는 정보를 사용하고 이 쪽에서 사이트 대 사이트 VPN을 구성할 때 사전 구성된 IPsec 프로필을 사용해야 합니다.

이 예에서는 TestProfile을 IPsec 프로필로 선택하겠습니다.

7단계. Interface 필드에서 터널에 사용되는 인터페이스를 선택합니다.이 예에서는 WAN1을 인터페이스로 사용합니다.

8단계. Static IP, FQDN(Fully Qualified Domain Name) 또는 원격 엔드포인트의 동적 IP를 선택합니다.선택 사항에 따라 원격 엔드포인트의 IP 주소 또는 FQDN을 입력합니다.

고정 IP를 선택하고 원격 엔드포인트 IP 주소에 입력했습니다.

IKE 인증 방법 구성

1단계. Pre-shared Key 또는 Certificate를 선택합니다.

사전 공유 키:IKE 피어는 사전 공유 키를 포함하는 키 해시를 컴퓨팅 및 전송하여 서로를 인증합니다.두 피어는 동일한 비밀 키를 공유해야 합니다.수신 피어가 사전 공유 키를 사용하여 동일한 해시를 독립적으로 생성할 수 있는 경우 다른 피어를 인증합니다.각 IPsec 피어는 세션을 설정하는 다른 모든 피어의 사전 공유 키로 구성되어야 하므로 사전 공유 키는 제대로 확장되지 않습니다.

인증서:디지털 인증서는 이름 또는 IP 주소, 인증서의 일련 번호, 인증서의 만료 날짜, 인증서 전달자의 공개 키 사본 등 인증서 전달자의 ID와 같은 정보를 포함하는 패키지입니다.표준 디지털 인증서 형식은 X.509 사양에 정의되어 있습니다.X.509 버전 3은 인증서의 데이터 구조를 정의합니다.Certificate(인증서)를 선택한 경우 서명된 인증서를 Administration(관리) > Certificate(인증서)에서 가져와야 합니다.로컬 및 원격 모두에 대한 드롭다운 목록에서 인증서를 선택합니다.

이 데모에서는 사전 공유 키를 IKE 인증 방법으로 선택합니다.

2단계. Pre-shared Key 필드에 사전 공유 키를 입력합니다.

참고:원격 라우터가 동일한 사전 공유 키를 사용하는지 확인합니다.

3단계. Pre-shared Key Strength Meter는 색상 막대를 통해 사전 공유 키의 강도를 보여줍니다.Enable(활성화)을 선택하여 사전 공유 키 복잡성을 최소화합니다.사전 공유 키 복잡성은 기본적으로 선택되어 있습니다.사전 공유 키를 표시하려면 사용 확인란을 선택합니다.

로컬 그룹 설정

1단계. 드롭다운 목록에서 Local WAN IP, IP Address, Local FQDN 또는 Local User FQDN을 선택합니다.선택 사항에 따라 식별자 이름 또는 IP 주소를 입력합니다.로컬 WAN IP를 선택한 경우 라우터의 WAN IP 주소를 자동으로 입력해야 합니다.

2단계. Local IP Type(로컬 IP 유형)의 경우 Subnet, Single, Any, Any, IP Group 또는 GRE Interface를 드롭다운 목록에서 선택합니다.

이 예에서는 서브넷이 선택되었습니다.

3단계. 이 터널을 사용할 수 있는 디바이스의 IP 주소를 입력합니다.그런 다음 서브넷 마스크를 입력합니다.

이 데모에서는 로컬 IP 주소로 192.168.2.0을 입력하고 서브넷 마스크는 255.255.255.0을 입력합니다.

원격 그룹 설정

1단계. 드롭다운 목록에서 Remote WAN IP, Remote FQDN 또는 Remote User FQDN을 선택합니다.선택 사항에 따라 식별자 이름 또는 IP 주소를 입력합니다.

원격 WAN IP를 원격 식별자 유형으로 선택하고 원격 라우터의 IP 주소에 입력했습니다.

2단계. Remote IP Type(원격 IP 유형) 드롭다운 목록에서 Subnet(서브넷), Single(단일), Any(모두), IP Group(IP 그룹)을 선택합니다.

이 예에서는 서브넷을 선택하겠습니다.

참고:IP 그룹을 원격 IP 유형으로 선택한 경우 새 IP 그룹을 생성하는 팝업 창이 나타납니다.

3단계. 이 터널을 사용할 수 있는 디바이스의 IP 주소 및 서브넷 마스크를 입력합니다.

이 터널을 사용할 수 있는 원격 로컬 IP 주소와 서브넷 마스크 255.255.255.0에 10.1.1.0을 입력했습니다.

4단계. Apply(적용)를 클릭하여 새 Site-to-Site VPN 연결을 생성합니다.

라우터에 입력한 모든 컨피그레이션은 휘발성이며 재부팅 중에 유지되지 않는 실행 중인 컨피그레이션 파일에 있습니다.

5단계. 페이지 상단에서 Save(저장) 버튼을 클릭하여 Configuration Management로 이동하여 실행 중인 컨피그레이션을 시작 컨피그레이션에 저장합니다.이는 재부팅 후 컨피그레이션을 유지하기 위한 것입니다.

6단계. 구성 관리에서 소스가 실행 중인 컨피그레이션이고 대상이 시작 컨피그레이션인지 확인합니다.그런 다음 Apply를 눌러 실행 중인 컨피그레이션을 시작 컨피그레이션에 저장합니다.이제 Startup Configuration 파일은 재부팅 후 모든 컨피그레이션을 유지합니다.

결론

이제 로컬 라우터에 대한 새 Site-to-Site VPN 연결을 추가했어야 합니다.역방향 정보를 사용하여 원격 라우터(라우터 B)를 구성해야 합니다.