목표

이 문서의 목적은 6in4 또는 6rd를 사용하여 RV160x 및 RV260x 라우터에서 IPv6 전환을 구성하는 방법을 설명하는 것입니다.

소개

IPv6(Internet Protocol version 6)는 IPv4(Internet Protocol Version 4)에 추가적인 이점을 제공합니다.IPv6는 더 큰 주소 공간, 더 쉬운 주소 어그리게이션 및 통합 보안을 제공합니다.IPv6 전환은 IPv6 네트워크에 속하는 호스트가 IPv4 네트워크 링크를 통해 통신할 수 있도록 지원합니다.

IPv4에서 IPv6로 마이그레이션할 경우 6in4라는 인터넷 전환 메커니즘을 사용할 수 있습니다. 6in4는 IPv4 헤더에 IP 프로토콜 번호가 41로 설정된 터널링을 사용합니다. 프로토콜 번호는 IPv4 헤더에 있는 "protocol" 필드의 값 또는 IPv6에 있는 "Next header" 필드입니다. 프로토콜 41은 IPv6에 포함된 라우팅 프로토콜입니다. IPv4 패킷 내부의 6 패킷.그런 다음 IPv4 인터넷 또는 네트워크를 통해 패킷이 전송됩니다.6in4는 일반적으로 사용되는 전환 메커니즘입니다.

IPv6 전환을 위한 또 다른 방법은 IPv6 Rapid Deployment(6번째)입니다.6rd는 기존 IPv4 액세스 네트워크 인프라로 업그레이드하지 않고도 ISP(Internet Service Provider)가 IPv6를 경량의 보안 방식으로 신속하게 구축할 수 있게 해주는 터널링 메커니즘입니다.이 방법에서 각 ISP는 고유한 IPv6 접두사를 사용합니다.

적용 가능한 디바이스

- RV160

- RV260

소프트웨어 버전

- 1.0.00.15

IPv6 전환 구성

RV160x/RV260x에서 IPv6 전환을 구성하려면 다음 단계를 수행합니다.

1단계. 라우터의 웹 구성 페이지에 로그인합니다.

참고: 이 문서에서는 RV260W를 사용하여 IPv6 전환을 구성합니다.구성은 사용 중인 모델에 따라 달라질 수 있습니다.

2단계. WAN > IPv6 Transition을 선택합니다.

3단계. Enable(활성화)을 선택하여 터널 인터페이스를 활성화합니다.

4단계. 설명을 입력합니다.

5단계. 로컬 인터페이스 및 로컬 IPv4 주소가 선택된 인터페이스를 표시합니다.

6단계. 적용을 클릭합니다.

IPv4 터널의 IPv6(6in4)

IPv4 터널(6in4)을 추가하려면 다음 정보를 입력합니다.

1단계. IPv4 Tunnel(6in4)에서 IPv6 라디오 버튼을 선택합니다.

2단계. 원격 IPv4 주소를 입력합니다.

3단계. 로컬 IPv6 주소 및 길이를 입력합니다.

4단계. 원격 IPv6 주소 및 길이를 입력합니다.

5단계. 적용을 누릅니다.

6단계. 재부팅 중에 컨피그레이션을 유지하려면 실행 중인 컨피그레이션을 시작 컨피그레이션에 복사해야 합니다.이렇게 하려면 페이지 상단의 저장 아이콘을 클릭합니다.

7단계. Configuration Management(컨피그레이션 관리)에서 Copy/Save Configuration(컨피그레이션 복사/저장) 섹션으로 아래로 스크롤합니다.소스가 구성을 실행 중이며 대상이 시작 컨피그레이션인지 확인합니다.Apply를 클릭합니다.

IPv6 신속한 구축(6번째)

IPv6 Rapid Deployment(6번째)에서 각 ISP는 자체 IPv6 접두사 중 하나를 사용합니다.따라서 공급자는 IPv6 네트워크에 연결할 수 있는 모든 네이티브 IPv6 호스트에서 6번째 호스트의 가용성을 보장합니다.

1단계. IPv6 Rapid Deployment (6rd) 라디오 버튼을 선택합니다.

2단계. Configuration Mode(컨피그레이션 모드) 섹션에서 Automatically from DHCP(DHCP에서 자동)를 클릭하여 DHCP(옵션 212)를 사용하여 6번째 접두사, 릴레이 IPv4 주소 및 IPv4 마스크 길이를 가져옵니다.

3단계. 원하는 경우 수동을 선택하고 다음 6번째 매개변수를 설정합니다.

- 릴레이의 IPv4 주소를 입력합니다.

- IPv4 Common Prefix Length를 입력합니다.

- IPv6 접두사/길이를 입력합니다.IPv6 네트워크(하위 네트워크)는 접두사로 식별됩니다.네트워크의 모든 호스트는 IPv6 주소에 대해 동일한 초기 비트를 갖습니다.네트워크 주소의 공통 초기 비트 수를 입력합니다.기본값은 64입니다.

참고:위에서 언급한 매개변수는 ISP에서 정의해야 합니다.

4단계. 적용을 클릭합니다.

참고:페이지 상단의 Save(저장) 아이콘을 클릭하여 Configuration Management(컨피그레이션 관리) 섹션으로 이동하여 실행 중인 컨피그레이션 파일을 시작 컨피그레이션 파일에 복사합니다.

이제 RV160x/RV260x 라우터에서 IPv6 전환을 성공적으로 구성해야 합니다.