목표

이 문서는 웹 기반 유틸리티 및 전화 GUI를 통해 Cisco IP Phone 8800 Series Multiplatform에서 원하는 언어를 설정하는 방법을 설명하는 데 목적이 있습니다.

적용 가능한 디바이스 | 펌웨어 버전

- 8800 시리즈 | 11.0.1(최신 다운로드)

언어 설정 - 웹 기반 유틸리티를 통해

1단계. IP Phone의 웹 기반 유틸리티에 로그인하고 Admin Login(관리 로그인) > advanced(고급)를 클릭합니다.

2단계. Voice(음성) > Regional(지역)을 클릭합니다.

3단계. 언어 영역 아래의 언어 선택 필드에 원하는 언어를 입력합니다.

참고: 이 예에서는 영어가 사용됩니다.

4단계. Submit All Changes(모든 변경 사항 제출)를 클릭합니다.

이제 웹 기반 유틸리티를 통해 전화기의 언어를 성공적으로 설정해야 합니다.

언어 설정 - 전화 GUI를 통해

1단계. IP Phone에서 Applications 버튼을 누릅니다.

2단계. Navigation cluster(탐색 클러스터)        버튼을 사용하여 Device administration(디바이스 관리)으로 이동한 다음 Select(선택) 소프트키를 누릅니다.

3단계. 언어로 이동한 다음 선택 소프트키를 누릅니다.

4단계. 언어를 선택한 다음 저장 소프트키를 누릅니다.

참고: 이 예에서는 영어-US가 선택됩니다.

이제 GUI를 통해 전화기의 언어를 성공적으로 설정해야 합니다.

이 문서와 관련된 비디오 보기...

여기를 클릭하여 Cisco의 다른 기술 대화를 확인하십시오.