목표

Cisco IP Phone 8800 Series Multiplatform Phone에서 통화 대기를 활성화하면 전화기가 통화 중이라도 수신 통화를 할 수 있습니다.이 기능이 활성화된 경우 발신자는 통화 중 신호음이 아니라 회선 벨울림의 다른 쪽 끝을 계속 들을 수 있으며 통화 중 신호음이 들릴 때까지 대기할 수 있습니다.

활성 통화 중에 대기 통화가 단일 비프음으로 표시되고 세션 단추가 빨간색으로 깜박입니다.

이 문서는 웹 기반 유틸리티 및 전화 GUI를 통해 Cisco IP Phone 8800 Series Multiplatform에서 통화 대기를 활성화하는 방법을 보여 줍니다.

적용 가능한 디바이스

- 8800 시리즈

소프트웨어 버전

- 11.0.1

통화 대기 사용

웹 기반 유틸리티를 통해

1단계. IP Phone의 웹 기반 유틸리티에 로그인하고 Admin Login(관리 로그인) > advanced(고급)를 클릭합니다.

2단계. 음성 > 사용자를 클릭합니다.

3단계. Supplementary Services(보조 서비스)에서 CW Setting(CW 설정)의 드롭다운 메뉴를 클릭하고 Yes(예)를 선택합니다.

4단계. Submit All Changes(모든 변경 사항 제출)를 클릭합니다.

이제 웹 기반 유틸리티를 통해 전화기에서 통화 대기를 활성화해야 합니다.

전화 GUI를 통해

1단계. IP Phone에서 Applications 버튼을 누릅니다.

2단계. Navigation cluster(탐색 클러스터) 버튼을 사용하여 User preferences(사용자 기본 설정)로 이동한 다음 Select(선택) 소프트키를 누릅니다.

3단계. Call preferences(통화 기본 설정)를 선택한 다음 Select(선택) 소프트키를 누릅니다.

4단계. 통화 대기로 이동한 다음 탐색 클러스터   오른쪽 단추를 눌러 켜기로 설정합니다.

5단계. Set 소프트키를 누릅니다.

이제 GUI를 통해 전화기에서 통화 대기를 사용하도록 설정해야 합니다.