목표

이 문서에서는 중소기업을 위해 만들어진 Cisco MPP(Multi-Platform Phone)와 대기업(대기업)을 위해 만들어진 Cisco Unified IP Phone의 유사점과 차이점에 대해 설명합니다. 한 유형에서 다른 유형으로 한 번만 전환하려면 Cloud Upgrader를 방문하십시오.

Cisco IP MPP Phone

Cisco MPP(Multiplatform Phone)는 SIP(Session Initiation Protocol)를 사용하여 VoIP(Voice over Internet Protocol) 통신을 제공합니다. SIP는 실시간 세션을 시작, 유지 관리 및 종료하는 데 가장 많이 사용되는 신호 프로토콜입니다. 이러한 세션에는 음성, 비디오 및 메시징 애플리케이션이 포함될 수 있습니다. 따라서 기존 전화 회선이 필요하지 않으므로 회사 내에서 휴대성이 향상됩니다. VoIP를 사용하는 전화기는 값비싼 T1 전화 회선 대신 기존 네트워크 인프라 및 인터넷 연결을 사용합니다. 따라서 더 적은 수의 '회선'으로 더 많은 통화를 관리할 수 있습니다. 통화 보류, 파킹 통화, 통화 호전환 등의 기타 유익한 옵션이 있습니다. 일부 모델은 VoIP 외에도 비디오 통신을 허용합니다.

MPP 전화기는 일반 전화기처럼 보이도록 설계되었으며, 해당 용도로만 사용되지만, 기본적으로 컴퓨터이며 네트워크의 일부입니다. MPP 전화에는 ITSP(Internet Telephony Service Provider) 또는 IP PBX(Private Branch Exchange) 통화 제어 서버의 서비스가 필요합니다. WebEx Calling, Ring Central 및 Verizon은 ITSP의 예입니다. Cisco MPP 전화와 연동되는 IP PBX 서비스의 예로는 Asterisk, Centatile 및 Metaswitch 플랫폼이 있습니다.

Cisco Unified IP 전화

엔터프라이즈 펌웨어로 실행되는 Cisco Unified IP Phone도 MPP 전화와 마찬가지로 통합 커뮤니케이션을 제공합니다. 그들은 심지어 그들의 일련의 전화기들에 대한 몇 개의 같은 번호들을 가지고 있습니다. 그러나 이러한 전화기는 내부 통화 관리자인 Cisco Unified Communications Manager(CUCM)와 함께 전용으로 사용됩니다. CUCM은 중소기업에게 비용 부담이 되므로 대기업인 엔터프라이즈 비즈니스에서만 구매할 수 있습니다.

CUCM과 함께 사용할 전화기는 외부 ITSP 또는 IP PBX에 등록할 수 없습니다. 내부 CUCM과의 상호작용만 가능하도록 설계되었습니다. 이와 관련하여 MPP 전화기는 CUCM과 함께 사용할 수 없습니다.

참고: 최근에 회사에 맞는 잘못된 폰 모델을 구입한 경우 올바른 폰 모델로 교환해야 합니다.

펌웨어 변환

반환이 옵션이 아닌 경우 MPP에서 Enterprise로 한 번 또는 그 반대로 변환할 수 있습니다. 이를 위해서는 전화기마다 별도의 라이센스를 구입해야 합니다.

변환을 고려하려면 Cloud Upgrader(클라우드 업그레이드)를 클릭하여 자세한 내용을 확인하십시오.

전환에 대한 FAQ를 보려면 여기를 클릭하십시오.

전화기 또는 CUCM 통화 관리자에 대한 일반적인 정보를 보려면 다음 링크를 클릭하십시오.

Cisco IP Phone with Multiplatform Firmware

Cisco Unified IP Phone

Cisco Unified Communications Manager(Call Manager)