목표

Cisco IP Phone 7800 및 8800 Series Multiplatform Phone은 IP 네트워크를 통한 음성 통신을 제공하는 모든 기능을 갖춘 VoIP(Voice-over-Internet Protocol) 전화기로 구성됩니다.이 전화기는 통화 착신 전환, 재다이얼, 단축 다이얼링, 통화 호전환, 전화회의 통화 등 기존 비즈니스 전화의 모든 기능을 제공합니다.Cisco IP Phone 7800 및 8800 Series Multiplatform Phone은 서드파티 SIP(Session Initiation Protocol) 기반 PBX(IP Private Branch Exchange)에 중점을 둔 솔루션을 대상으로 합니다.

Cisco IP Phone 7800 및 8800 Series Multiplatform Phone을 사용하면 전화 이름, 배경 무늬, 로고, 화면 보호기, 밝기 디스플레이, 백라이트 설정 등의 설정을 사용자 지정할 수 있습니다.

이 문서에서는 Cisco IP Phone 7800 또는 8800 Series Multiplatform Phone의 웹 기반 유틸리티 또는 GUI(Graphical User Interface)를 통해 밝기 디스플레이 설정을 구성하는 방법에 대한 지침을 제공합니다.

적용 가능한 디바이스 | 펌웨어 버전

- IP Phone 7800 시리즈 | 11.0.1(최신 다운로드)

- IP Phone 8800 시리즈 | 11.0.1(최신 다운로드)

밝기 표시 설정 구성

웹 기반 유틸리티를 통해

1단계. IP Phone의 웹 기반 유틸리티에 액세스한 다음 Admin Login(관리자 로그인) > Advanced(고급)를 선택합니다.

2단계. 음성 > 전화를 선택합니다.

3단계. 아래로 스크롤하여 Screen(화면) 영역으로 이동한 다음 Display Brightness(디스플레이 밝기) 필드에 1~15의 값을 입력합니다.숫자가 클수록 IP 전화기 화면의 밝기가 높아집니다.

참고:이 예에서는 15가 사용됩니다.

4단계. Submit All Changes(모든 변경 사항 제출)를 클릭합니다.

이제 웹 기반 유틸리티를 통해 Cisco IP Phone 7800 또는 8800 Series Multiplatform Phone에서 밝기 디스플레이 설정을 성공적으로 구성했어야 합니다.

IP Phone의 GUI를 통해

1단계. IP Phone에서 Settings(설정) 단추를 누릅니다.

2단계. 원 탐색 단추를 사용하여 사용자 기본 설정을 선택합니다.

3단계. 화면 환경설정을 선택합니다.

4단계. [밝기 표시]를 선택합니다.

5단계. IP Phone에서 탐색 단추의 왼쪽 또는 오른쪽 화살표를 눌러 밝기 표시를 조정합니다.

참고:이 예에서은 디스플레이 밝기가 20으로 설정됩니다. 일부 모델에서는 숫자를 입력하는 대신 밝기 디스플레이를 표시할 수 있습니다.GUI에서 그에 따라 밝기 표시를 조정합니다.

5단계. Set(설정) 또는 Save(저장) 소프트키를 눌러 설정을 저장합니다.

이제 GUI를 통해 Cisco IP Phone 7800 또는 8800 Series Multiplatform Phone에서 밝기 디스플레이 설정을 성공적으로 구성했어야 합니다.

7800 또는 8800 Series IP Phones with Multiplatform Firmware에 대한 다른 문서를 보려면 아래 링크를 클릭하십시오.

- 비교 및 대비:Cisco IP MPP Phone 및 Cisco Unified IP Phone

- Cisco IP Phone 7800 Series 및 Cisco IP Phone 8800 Series를 기본 설정으로 재설정

- 멀티플랫폼 펌웨어가 포함된 Cisco IP Phone 6800, 7800 또는 8800 Series에서 통화 호전환

- Cisco MPP 전화기에서 단축 다이얼을 위한 프로그래밍 가능한 회선 키 구성

- 멀티플랫폼 펌웨어를 사용하여 Cisco IP Phone에서 단축 다이얼 구성

모든 Cisco 비즈니스 문서, 문서 및 펌웨어 업그레이드에 대해서는 다음 제품 페이지를 참조하십시오.

- 7800 Series IP Phone with Multiplatform Firmware

- 8800 Series IP Phone with Multiplatform Firmware

이 문서와 관련된 비디오 보기...

여기를 클릭하여 Cisco의 다른 기술 대화를 확인하십시오.