소개

설정을 구성하고 IP 전화를 변경하는 가장 쉬운 방법 중 하나는 GUI(Graphical User Interface)라고도 하는 전화 웹 구성 페이지에 액세스하는 것입니다. 고급 설정을 사용하여 관리자로 웹 컨피그레이션 페이지에 로그인한 후에는 여러 기능을 변경할 수 있습니다.이 문서의 목적은 Cisco IP Phone 6800 Series with Multiplatform Firmware의 웹 구성 페이지에 액세스하는 데 필요한 단계를 설명하는 것입니다.

적용 가능한 디바이스

- IP Phone 6821 with Multiplatform Firmware

- IP Phone 6841 with Multiplatform Firmware

- IP Phone 6851 with Multiplatform Firmware

소프트웨어 버전

- 11.2.3

전화기의 웹 구성 페이지에 액세스

1단계. 전화기의 IP 주소를 알아야 합니다.Cisco IP 전화에는 기본 IP 주소가 제공되지 않습니다.전화의 IP 주소를 찾는 방법을 모르는 경우 여기를 클릭하여 지침을 확인하십시오.

2단계. (옵션 1) 이미 작동 중이고 동일한 서브넷에 있는 네트워크에 있는 경우 3단계로 이동하여 전화기에 액세스할 수 있어야 합니다. 전화기는 기본적으로 DHCP가 활성화되어 있으므로 올바른 서브넷에 자동으로 조인되어야 합니다.

2단계. (옵션 2) 네트워크에 없는 전화기에 설정:

- 6821 모델 - 이더넷 케이블의 한 쪽 끝을 전화기 하단에 있는 LAN(Local Area Network) 포트에 꽂습니다. 이 포트는 연결된 컴퓨터 3대의 아이콘으로 표시되며 다른 쪽 끝은 스위치의 PoE(Power over Ethernet) 포트에 꽂습니다.PoE 포트는 일부 스위치 모델에서 제공되는 기능입니다.PoE 포트에는 데이터 및 전원을 전송할 수 있으므로 6821 모델 폰도 콘센트에 연결할 필요가 없습니다.그런 다음 다른 이더넷 케이블을 사용하여 컴퓨터를 동일한 스위치의 포트에 연결합니다.컴퓨터에 이더넷 포트가 없는 경우 이더넷 어댑터가 필요할 수 있습니다.

- 6841 또는 6851 모델 - 제공된 전원 코드가 있는 콘센트에 전화기를 연결해야 합니다.이더넷 케이블의 한쪽 끝을 전화기 하단에 있는 LAN(Local Area Network) 포트에 꽂습니다. 이 포트는 연결된 컴퓨터 3대의 아이콘으로 표시되며 다른 쪽 끝은 스위치의 포트에 꽂습니다.그런 다음 다른 이더넷 케이블을 사용하여 컴퓨터를 동일한 스위치에 연결합니다.컴퓨터에 이더넷 포트가 없는 경우 이더넷 어댑터가 필요할 수 있습니다.

이 방법에는 실행 중인 네트워크가 포함되지 않으므로 동일한 서브넷에 있는 IP 주소가 전화기에 할당되지 않을 수 있습니다.전화기에 액세스하려면 모든 VPN(Virtual Private Networks)의 연결을 끊고 이더넷 인터페이스의 IP 주소를 전화기와 동일한 서브넷에 있도록 변경해야 합니다.서브넷에 대한 설명, 네트워크에서 IP 주소를 찾는 방법 및 IP 주소를 변경하는 방법에 대한 지침을 보려면 여기를 클릭하십시오.

3단계. 웹 브라우저를 열고 1단계에서 검색한 전화기의 IP 주소를 입력합니다.

4단계. 전화 웹 구성 페이지에 처음 액세스할 때 웹 사이트의 인증서를 신뢰할 수 없다는 메시지와 함께 보안 알림이 브라우저에 나타날 수 있습니다.Advanced(고급) 또는 Continue(계속)를 클릭합니다.브라우저가 인증서를 신뢰하지 않는 이유는 인증서가 서드파티가 아닌 웹 사이트 자체에서 제공되기 때문입니다.이는 브라우저 메시지이며 사용자의 브라우저에서 전화기를 신뢰할 수 없음을 의미하지는 않습니다.

참고: 이 이미지는 이 웹 사이트의 개인 정보를 유지하기 위해 URL이 흐리게 표시되지만, 해당 공간에서 액세스하려는 전체 IP 주소가 표시됩니다.

계속하려면 클릭해야 하는 두 번째 화면 또는 Confirm Exception(예외 확인)이 나타날 수 있습니다.

5단계. 웹 컨피그레이션 페이지가 열리면 Admin Login 및 Advanced를 클릭하여 적절한 설정을 구성할 수 있습니다.

또 다른 옵션은 전화기의 IP 주소(4단계에서 표시됨)를 /admin/advanced와 함께 입력하여 해당 옵션을 자동으로 선택하는 것입니다.

결론

이제 Cisco IP Phone 6800 Series with Multiplatform Firmware의 웹 구성 페이지에 액세스했습니다.

Cisco IP Phone 6800 Series with Multiplatform Firmware의 기본 기능에 대한 기사를 보려면 여기를 클릭하십시오.

전체 Cisco IP Phone 6800 Series with Multiplatform Firmware Users Guide를 보려면 여기를 클릭하십시오.