FindIT Discovery 유틸리티는 더 이상 활성 개발 상태가 아닙니다.대신 FindIT Manager/Probe 또는 최신 관리 도구인 Cisco Business Dashboard를 참조하십시오.

목표

Cisco FindIT Network Discovery Utility를 사용하면 네트워크에 연결된 일부 Cisco 제품을 쉽게 검색할 수 있습니다.이를 통해 사용자는 디바이스의 사용자 인터페이스에 빠르게 연결할 수 있으며, 여기에서 해당 컨피그레이션을 보고 관리할 수 있습니다.

이 문서의 목적은 Cisco FindIT를 설치하고 사용하여 SG550XG 및 SG350XG Series Managed Switch의 구성 유틸리티에 액세스하는 방법을 설명하는 것입니다.

FindIT를 통한 네트워크 검색 및 관리에 대한 전체 데모를 보려면 아래 비디오를 참조하십시오.

로드 중...

적용 가능한 디바이스

- SG550XG

- SG350XG

적용 가능한 소프트웨어

- IT 찾기

소프트웨어 버전

- v2.0.0.73 - SG550XG/SG350XG

- v2.02 - FindIT

목차

- FindIT 설치

- FindIT 활성화

- 웹 구성 유틸리티 액세스

FindIT를 통한 네트워크 검색 및 관리

FindIT 설치

FindIT를 설치하려면 웹 브라우저에 www.cisco.com를 입력한 다음 지원을 클릭합니다.그런 다음 Downloads(다운로드) 검색 모음에서 FindIT(찾기)를 검색합니다.운영 체제와 호환되는 FindIT 소프트웨어의 최신 버전을 다운로드해야 합니다.이 자습서에서는 Microsoft Windows 운영 체제에 소프트웨어 v2.0.2을 사용합니다.설치 후 FindIT 설치 파일을 실행하고 설치 마법사의 단계에 따라 소프트웨어를 설치합니다.

참고:설치 프로세스 중에 열려 있는 웹 브라우저가 닫힙니다.모든 작업을 저장해야 합니다.

FindIT 활성화

FindIT를 설치한 후 웹 브라우저의 적절한 제어 설정 옵션을 클릭하여 웹 브라우저에서 FindIT 확장을 활성화합니다.그런 다음 FindIT(찾기)를 클릭하여 사이드바를 활성화합니다.그런 다음 운영 체제 자격 증명을 입력합니다.로그인하면 사이드바가 나타나고 현재 네트워크에 연결된 디바이스의 계층 목록이 표시됩니다.마우스를 사용하여 디바이스 위에 마우스를 가져가면 모델 번호, MAC 주소, IP 주소와 같은 세부사항이 표시됩니다.

참고:네트워크의 디바이스가 스택으로 구성된 경우 FindIT는 디바이스를 탐지할 수 있습니다.기본 스위치에 마우스를 올려 디바이스 유형을 스택의 디바이스 수와 함께 "스위치 스택"으로 표시합니다.

웹 구성 유틸리티 액세스

SG550XG 또는 SG350XG 스택형 스위치의 웹 구성 유틸리티에 액세스하려면 웹 브라우저의 URL에 디바이스의 해당 IP 주소를 입력합니다.사이드바 내에서 네트워크에서 탐지된 디바이스를 두 번 클릭하면 FindIT를 사용하여 빠르고 쉽게 GUI에 연결할 수 있습니다.스위치에 연결한 후 사용자 이름과 비밀번호로 로그인하라는 메시지가 표시됩니다.스위치에 로그인하면 스위치 구성을 관리할 수 있습니다.페이지 왼쪽에는 기본 구성 탭이 있습니다.여기에서 원하는 탭과 하위 탭을 선택하여 디바이스 기능 및 설정을 보고 관리할 수 있습니다.

결론

Cisco FindIT는 사용자가 네트워크에 연결된 일부 Cisco 장치를 검색하고 웹 구성 유틸리티 페이지에 신속하게 액세스할 수 있는 쉬운 방법입니다.웹 컨피그레이션 유틸리티 페이지는 통합 웹 브라우저 내의 디바이스에 대한 설정을 구성하고 관리하기 위한 그래픽 인터페이스를 제공합니다.