목표

Cisco FindIT Network Management는 웹 브라우저를 사용하여 Cisco 100~500 Series 네트워크 장치(예: 스위치, 라우터, WAP)를 쉽게 모니터링, 관리 및 구성하는 데 도움이 되는 도구를 제공합니다.또한 새로운 펌웨어, 디바이스 상태, 네트워크 설정 업데이트 및 더 이상 워런티가 적용되지 않거나 지원 계약이 적용되는 연결된 모든 디바이스의 가용성과 같은 디바이스 및 Cisco 지원 알림에 대해서도 알립니다.

FindIT Network Management는 두 개의 개별 구성 요소 또는 인터페이스로 구성된 분산 애플리케이션입니다.FindIT Network Probe라고 하는 하나 이상의 프로브 및 FindIT Network Manager라는 단일 관리자

FindIT Network Probe의 FindIT Network Manager 및 Log Settings 페이지의 Logging Settings(로깅 설정) 페이지는 서로 다른 소프트웨어 모듈에서 두 플랫폼 모두에 보존할 정보를 로그 파일에 제어합니다.이 정보는 엔지니어가 FindIT Network Management의 문제를 진단하여 문제를 해결하고 적절한 설정을 제공하는 데 도움이 되는 지원을 제공하는 데 가장 큰 도움이 됩니다.

이 문서에서는 FindIT Network Manager 및 FindIT Network Probe에서 로그 설정을 관리하는 방법에 대한 지침을 제공합니다.

적용 가능한 디바이스

- IT 네트워크 관리자 찾기

- FindIT 네트워크 프로브

소프트웨어 버전

- 1.1

FindIT Network Management에서 로그 설정 관리

FindIT Network Manager에서 로깅 설정 구성

1단계. FindIT Network Manager의 Administration GUI에 로그인한 다음 Administration > Logging Settings를 선택합니다.

2단계. FindIT Services(IT 서비스 찾기) 영역에서 라디오 버튼을 클릭합니다.옵션은 다음과 같습니다.

- 오류 — 오류 수준 메시지만 해당됩니다.

- 경고 — 경고 및 오류

- 정보 — 정보 메시지 이상이것이 기본 설정입니다.

- 디버그 - 하위 수준 디버깅 메시지를 포함한 모든 메시지.

참고:이 예에서는 디버그가 선택됩니다.

3단계. Smart License의 경우 Smart License 영역에서 라디오 버튼을 클릭합니다.옵션은 다음과 같습니다.

- 오류 — 오류 수준 메시지만 해당됩니다.

- 경고 — 경고 및 오류

- 정보 — 정보 메시지 이상이것이 기본 설정입니다.

- 디버그 - 하위 수준 디버깅 메시지를 포함한 모든 메시지.

참고:이 예제에서는 Info(정보)를 선택합니다.

4단계. 서드파티 Libs 영역에서 라디오 버튼을 클릭합니다.옵션은 다음과 같습니다.

- 오류 — 오류 수준 메시지만 해당됩니다.

- 경고 — 경고 및 오류

- 정보 — 정보 메시지 이상이것이 기본 설정입니다.

- 디버그 - 하위 수준 디버깅 메시지를 포함한 모든 메시지.

참고:이 예에서는 Error(오류)가 선택됩니다.

5단계. 저장을 클릭합니다.

6단계(선택 사항) 옵션을 기본 로깅 설정으로 되돌리려면 재설정을 클릭합니다.

7단계. (선택 사항) Set log level successfully 알림 메시지가 나타납니다.x 버튼을 클릭하여 메시지를 닫습니다.

FindIT Network Manager의 로그 파일은 설치에 사용된 가상 시스템에 따라 로컬 파일 시스템 디렉토리에서 찾을 수 있습니다.

아래 예에서 사용된 가상 머신은 VirtualBox이고 로그 파일은 Macintosh HD/Users/Cisco/VirtualBox VMs./Logs 폴더에 저장됩니다.

아래 예에서 사용된 가상 머신은 VMWare Workstation Pro이고 vmware 로그 파일은 C:/Users/Cisco/My Documents/Virtual Machines/FindITManager-1.1.0.20170626 폴더에 저장됩니다.

이제 FindIT Network Manager에서 로깅 설정을 구성했어야 합니다.

FindIT Network Probe에서 로그 설정 구성

1단계. FindIT Network Probe의 Administration GUI에 로그인한 다음 Administration > Log Settings를 선택합니다.

2단계. Log level(로그 레벨) 드롭다운 목록에서 기록할 상세 정보 레벨을 선택합니다.옵션은 다음과 같습니다.

- 오류 — 오류 수준 메시지만 해당됩니다.

- 경고 — 경고 및 오류

- 정보 - 정보 메시지 이상입니다.이것이 기본 설정입니다.

- 디버그 - 하위 수준 디버깅 메시지를 포함한 모든 메시지입니다.

참고:이 예에서는 디버그가 선택됩니다.

3단계. Log module(로그 모듈) 영역에서 메시지를 기록할 모듈을 선택합니다.옵션은 다음과 같습니다.

- 모두 — 모든 모듈.이것이 기본 설정입니다.

- 시스템 — 다른 모듈에서 다루지 않는 코어 시스템 프로세스

- 검색 — 디바이스 검색 이벤트 및 토폴로지 검색

- 모니터 — 대시보드 활동

- NETCONF — NETCONF(Network Configuration Protocol) 및 RESTCONF(Representational State Transfer Configuration) 프로세스

- 디바이스 컨피그레이션 — 모든 디바이스 컨피그레이션 활동

- 보고서 — 보고서 생성을 위한 데이터 검색 및 상관관계

- Show tech — Network Show Tech의 데이터 수집 및 처리

- 관리 — 프로브 컨피그레이션 및 관리 작업

- Call-home 에이전트 — 프로브와 관리자 간의 통신

참고:이 예에서는 All(모두)이 선택됩니다.

4단계. 저장을 클릭합니다.

5단계. (선택 사항) Log Settings was saved successfully notification 메시지가 나타납니다.x 버튼을 클릭하여 메시지를 닫습니다.

프로브 로그 파일은 Network Show Tech 콘텐츠에 포함되어 있습니다.FindIT Network Probe를 사용하여 네트워크 진단 정보를 캡처하는 방법을 알아보려면 여기를 클릭하십시오.

이제 FindIT Network Probe에서 로그 설정을 성공적으로 구성했어야 합니다.

이 문서와 관련된 비디오 보기...

여기를 클릭하여 Cisco의 다른 기술 대화를 확인하십시오.