목표

Cisco FindIT Network Management 애플리케이션은 웹 브라우저를 통해 편리하게 Cisco 100~500 Series 네트워크를 모니터링하고 관리하는 데 도움이 되는 툴을 제공합니다.자동으로 네트워크를 검색하고 네트워크에 연결된 Cisco 스위치, 라우터, 무선 액세스 포인트와 같은 디바이스를 구성하고 모니터링할 수 있습니다.또한 펌웨어 업데이트뿐만 아니라 디바이스 워런티 및 지원 계약 커버리지를 묻는 메시지가 표시됩니다.

FindIT Network Management는 두 가지 개별 구성 요소로 구성된 분산 애플리케이션입니다.FindIT Network Probe라고 하는 하나 이상의 프로브 및 FindIT Network Manager라는 단일 관리자

네트워크의 각 사이트에 설치된 FindIT Network Probe는 네트워크 검색을 수행하고 각 Cisco 디바이스와 직접 통신합니다.단일 사이트 네트워크에서 FindIT Network Probe의 독립형 인스턴스를 실행하도록 선택할 수 있습니다.그러나 네트워크에 여러 사이트가 있는 경우 편리한 위치에 FindIT Network Manager를 설치한 다음 각 프로브를 관리자와 연결할 수 있습니다.Manager 인터페이스에서 네트워크에 있는 모든 사이트의 상태를 개괄적으로 볼 수 있습니다.해당 사이트에 대한 자세한 정보를 보려면 특정 사이트에 설치된 프로브에 연결할 수도 있습니다.

이 문서에서는 FindIT Network Probe를 FindIT Network Manager에 연결하는 방법을 설명합니다.컴퓨터에 Cisco FindIT Network Management를 이미 구축한 것으로 가정합니다.또한 이 절차를 완료하기 위해 Cisco FindIT Manager 로그인 자격 증명이 이미 있다고 가정합니다.

FindIT 네트워크 프로브를 FindIT Network Manager에 연결

1단계. FindIT Network Probe Administration(IT 네트워크 프로브 관리) GUI(그래픽 사용자 인터페이스)에 로그인하고 Administration(관리) > Manager Connection(관리자 연결)으로 이동합니다.

참고:이 시점부터 Manager Status(관리자 상태) 아이콘은 연결이 끊겼음을 표시합니다.

2단계. FindIT Network Manager의 IP 주소 또는 도메인 이름을 Domain 필드에 입력합니다.

참고:이 예에서는 IP 주소 192.168.1.101이 사용됩니다.

참고:FindIT Network Probe를 FindIT Network Manager에 처음 연결할 때 인증서를 갱신하는 옵션을 사용할 수 없습니다.FindIT Network Probe를 FindIT Network Manager에 다시 연결할 때만 사용할 수 있습니다.

3단계. 연결을 클릭합니다.

4단계. FindIT Network Manager용 관리 GUI가 나타나면 해당 필드에 관리자의 사용자 이름 및 비밀번호를 입력합니다.

5단계. 로그인을 클릭합니다.이전 FindIT Network Probe 페이지로 돌아갑니다.

6단계. 헤더 툴바의 오른쪽 상단에 있는 관리자 상태 아이콘이 녹색 연결 링크를 표시하고 있는지 확인합니다.

7단계. (선택 사항) FindIT Network Manager에서 FindIT Network Probe의 연결을 끊거나 연결을 해제하려면 Administration(관리) > Manager Connection(관리자 연결)으로 이동한 다음 Disconnect(연결 끊기)를 클릭합니다.

이제 FindIT 네트워크 프로브를 FindIT Network Manager에 연결했어야 합니다.