목표

이 문서의 목적은 Cisco Business Dashboard 버전 2.8.0의 디바이스 찾기 기능을 살펴보는 것입니다.

적용 가능한 디바이스 | 소프트웨어 버전

Cisco 비즈니스 대시보드 | 2.8.0

소개

Cisco Business Dashboard는 Cisco Business 장비를 구축하고 유지 관리하기 위한 네트워크 관리 툴입니다. CBD 2.8.0의 새로운 기능은 지원되는 스위치, 액세스 포인트, 메시 익스텐더에서 디바이스 찾기 기능을 트리거하는 기능입니다. 여기에는 다음 항목이 포함됩니다.

- Sx250/350/550 스위치

- CBS 220/250/350 스위치

- Catalyst 1200/1300 스위치

- CBW 액세스 포인트 및 메시 익스텐더

Locate Device(디바이스 찾기) 기능은 60초 동안 대상 디바이스의 LED를 깜박이게 하므로 디바이스 그룹에서 특정 디바이스를 식별하는 데 도움이 됩니다.

장치 기능 찾기

1단계

사용자 이름과 비밀번호를 사용하여 Cisco Business Dashboard에 로그인합니다.

2단계

Topology(토폴로지)에서 디바이스를 클릭하여 선택합니다. 이 예에서는 Catalyst 1300 스위치가 선택되었습니다.

3단계

열리는 패널에서 Actions(작업) 탭을 클릭합니다.

4단계

목록에서 Locate Device 옵션을 클릭합니다.

5단계

팝업 화면에서 확인을 클릭합니다.

6단계

네트워크의 디바이스 그룹에서 디바이스를 식별할 수 있도록 스위치의 LED가 60초 동안 깜박입니다. 디바이스가 성공적으로 배치되면 사용자 인터페이스에서도 알림이 표시됩니다.

결론

이제 CBD 버전 2.8.0의 디바이스 찾기 기능 및 네트워크에서 디바이스 찾기 기능을 사용하는 방법에 대해 모두 알 수 있습니다.