목표

Cisco Business Dashboard는 웹 브라우저를 사용하여 Cisco 100~500 Series 네트워크 장치(예: 스위치, 라우터, WAP(무선 액세스 포인트) 및 Cisco Business Wireless 디바이스)를 쉽게 모니터링, 관리 및 구성하는 데 도움이 되는 툴을 제공합니다.또한 새로운 펌웨어, 디바이스 상태, 네트워크 설정 업데이트 및 더 이상 워런티가 적용되지 않거나 지원 계약이 적용되는 연결된 모든 디바이스의 가용성과 같은 디바이스 및 Cisco 지원 알림에 대해서도 알립니다.

Cisco Business Dashboard의 Logging Settings(로깅 설정) 페이지는 플랫폼이 다른 소프트웨어 모듈에서 로그 파일에 보존할 정보를 제어합니다.이 정보는 엔지니어가 Cisco Business Dashboard로 문제를 진단하여 문제를 해결하고 적절한 설정을 제공하는 데 도움이 되는 지원을 제공하기 위해 주로 사용됩니다.

이 문서에서는 Cisco Business Dashboard에서 로그 설정을 관리하는 방법에 대한 지침을 제공합니다.

적용 가능한 디바이스 | 소프트웨어 버전

- Cisco 비즈니스 대시보드 | 2.2

Cisco Business Dashboard에서 로그 설정 관리

Cisco Business Dashboard에서 로깅 설정 구성

1단계

- Cisco Business Dashboard Administration User Interface에 로그인합니다.

- 메뉴 단추를 클릭합니다.

- System을 선택합니다.

- Log Settings를 선택합니다.

2단계

각 설정에 대한 라디오 버튼을 선택합니다.옵션은 다음과 같습니다.

- 오류 — 오류 수준 메시지만 해당됩니다.

- 경고 — 경고 및 오류

- 정보 — 정보 메시지 이상이것이 기본 설정입니다.

- 디버그 - 하위 수준 디버깅 메시지를 포함한 모든 메시지.

3단계

모든 설정을 선택했으면 Save를 클릭합니다.

4단계

(선택 사항) 옵션을 기본 로깅 설정으로 되돌리려면 재설정을 클릭합니다.

5단계

로그 파일을 다운로드하려면 Download Log File(로그 파일 다운로드)을 클릭합니다.

6단계

기본적으로 파일은 Downloads 폴더에 .gz 파일로 전송됩니다.이 파일의 압축을 풀어야 합니다.

7단계

마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 사용할 압축 해제 애플리케이션을 선택합니다.이 예에서는 7-Zip이 사용되었습니다.선택한 위치에 파일을 추출하려면 선택합니다.필요한 경우 이 단계를 반복합니다.

8단계

파일을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 텍스트 파일 판독기를 선택합니다.이 예제에서는 Edit(편집)를 Notepad++로 사용했습니다.

이제 Cisco Business Dashboard에서 로깅 설정을 구성했어야 합니다.로그도 확인해 보십시오!