목표

User Management(사용자 관리) 페이지에서는 Cisco Business Dashboard(Cisco 비즈니스 대시보드)에 액세스할 수 있는 사용자를 정의할 수 있으며, 사용자가 대시보드와 상호 작용하는 방식에 영향을 주는 설정을 변경할 수도 있습니다.

Cisco Business Dashboard Network는 다음과 같은 네 가지 유형의 사용자를 지원합니다.

- 관리자 - 관리자는 시스템 유지 관리 기능을 포함하여 대시보드 기능에 대한 모든 액세스 권한을 가집니다.

- 조직 관리자 — 조직 관리자는 하나 이상의 조직을 관리하는 것으로 제한되지만 시스템을 변경할 수는 없습니다.

- 운영자 — 오퍼레이터는 조직 관리자와 유사하지만 사용자를 관리할 수는 없습니다.

- 읽기 전용 — 읽기 전용 사용자는 네트워크 정보만 볼 수 있으며 변경할 수 없습니다.

Cisco Business Dashboard가 처음 설치되면 사용자 이름과 비밀번호가 모두 cisco로 설정된 기본 관리자가 생성됩니다.

사용자 설정은 관리자와 조직 관리자만 관리할 수 있습니다.

이 문서에서는 사용자를 추가, 편집 또는 삭제하고 암호 복잡성 및 사용자 세션 설정을 변경하는 방법에 대한 지침을 제공합니다.

적용 가능한 디바이스 | 소프트웨어 버전

- Cisco 비즈니스 대시보드 | 2.2

Cisco Business Dashboard Network Management 사용자 관리

새 사용자 추가

1단계

Cisco Business Dashboard Administration User Interface에 로그인합니다.

2단계

메뉴 단추를 클릭합니다.

3단계

관리를 선택합니다.

4단계

사용자를 선택합니다.

5단계

사용자 설정 탭을 클릭합니다.

6단계

더하기 아이콘을 클릭하여 새 사용자를 추가하거나 생성합니다.

7단계

제공된 필드에 사용자 이름, 표시 이름, 이메일 주소, 역할 및 비밀번호를 입력합니다.

8단계

(선택 사항) 사용자에 대한 연락처 세부 정보를 제공할 수도 있습니다.

9단계

저장을 클릭합니다.

이제 새 사용자를 추가했고 사용자 인터페이스에 대한 알림을 받게 됩니다.

사용자 수정

기존 사용자를 수정하려면 다음을 수행합니다.

1단계

관리를 선택합니다.

2단계

사용자를 선택합니다.

5단계

사용자 설정 탭을 클릭합니다.

3단계

수정할 사용자 이름 옆의 확인란을 선택한 다음 수정 아이콘을 클릭합니다.

4단계

여기에서 비밀번호를 재설정할 수 있습니다.표시 이름, 이메일 또는 사용자 그룹을 변경할 수도 있습니다.변경한 경우 저장을 누르십시오.

이제 기존 사용자를 수정하고 사용자 인터페이스에 대한 알림을 수신해야 합니다.

사용자 삭제

기존 사용자를 삭제하려면 다음을 수행합니다.

1단계

관리를 선택합니다.

2단계

사용자를 선택합니다.

3단계

사용자 설정 탭을 클릭합니다.

4단계

수정할 사용자 이름 옆의 확인란을 선택한 다음 삭제 버튼을 클릭합니다.

5단계

이제 사용자를 삭제하고 사용자 인터페이스에 대한 알림을 수신해야 합니다.

비밀번호 복잡성 구성

비밀번호 복잡성 요구 사항을 활성화 또는 변경하려면 다음을 수행합니다.

1단계

관리를 선택합니다.

2단계

사용자를 선택합니다.

3단계

(선택 사항) 비밀번호에 대한 복잡성 규칙을 활성화하려면 Password Complexity Settings(비밀번호 복잡성 설정) 확인란을 선택합니다.이 기능이 활성화된 경우 새 비밀번호는 다음 기본 설정을 따라야 합니다.

- 최소 8자여야 합니다.

- 3자 이상의 문자 클래스(대문자, 소문자, 숫자 및 표준 키보드에서 사용할 수 있는 특수 문자)의 문자를 포함해야 합니다.

- 현재 비밀번호와 달라야 합니다.

또는 로컬 사용자의 비밀번호 복잡성 설정을 비활성화하려면 이 확인란의 선택을 취소할 수 있습니다.

변경한 경우 Save 버튼을 클릭해야 합니다.

이제 로컬 사용자의 비밀번호 복잡성 설정을 변경해야 합니다.

사용자 세션 설정 구성

비밀번호 복잡성 요구 사항을 활성화 또는 변경하려면 다음을 수행합니다.

1단계

관리를 선택합니다.

2단계

사용자를 선택합니다.

3단계

User Settings(사용자 설정) 탭을 클릭하고 User Session(사용자 세션) 섹션으로 스크롤합니다.

4단계

Idle Timeout (min) 필드에 값을 입력합니다.기본값은 60이지만 범위는 10~120분입니다.

Absolute Timeout (hour) 필드에 값을 입력합니다.세션이 활성 상태일 수 있는 최대 시간입니다.기본값은 24이며 범위는 1~24시간입니다.

저장을 클릭합니다.

이제 사용자 세션 설정을 구성해야 합니다.

결론

이제 사용자를 추가, 편집 또는 삭제하는 단계를 알고 있습니다.또한 비밀번호 복잡성 및 사용자 세션 설정을 변경할 수 있습니다.