목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

구성

다이어그램

BIOS에서 QLOGIC QLE2692를 구성합니다

MDS Zoning의 예

다음을 확인합니다.

소개

이 문서에서는 스토리지 어레이에 연결된 SAN 스위치를 통해 SAN에서 부팅하도록 QLOGIC QLE2692를 구성하는 프로세스에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 컨피그레이션을 시도하기 전에 다음 요구 사항이 있는지 확인하십시오.

- MDS 스위치에서 활성화된 NPIV 기능

- 스토리지 시스템에 구성된 LUN 마스킹.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- MDS 9148S, 펌웨어 9.3(2)

- UCS C240 M7SX, 펌웨어 4.3(5.240021)

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

구성

다이어그램

토폴로지 설정

BIOS에서 QLOGIC QLE2692를 구성합니다

- 서버의 전원을 껐다가 F2를 눌러 BIOS Setup으로 들어갑니다.

F2 키를 눌러 BIOS Setup으로 들어갑니다.

- Advanced(고급)로 이동하여 Cisco QLE2692를 선택합니다. 번호는 WWPN(World Wide Port Name)입니다.

Cisco QLE2692를 선택합니다.

- 부팅 설정 선택

Boot settings(부팅 설정)를 선택합니다.

- Adapter Driver(어댑터 드라이버)를 선택하고 활성화합니다.

어댑터 드라이버를 선택합니다.

- F10을 누르거나 Save & Exit(저장 및 종료)로 이동하고 Save Changes and Reset(변경 사항 저장 및 재설정)을 누릅니다.

F2 키를 눌러 BIOS Setup으로 들어갑니다.

- 재부팅하면 MDS 스위치에서 HBA 포트 WWPN이 표시됩니다. HBA와 스토리지 간의 통신을 허용하도록 MDS에서 Zoning을 구성합니다.

MDS Zoning의 예

이 예에서는 MDS 설정이 고가용성 모드로 구성됩니다.

참고: MDS 디바이스의 조닝 (Zoning) 구성에 대한 자세한 내용은 Configuring Zones and Zone Sets 를 참조하십시오.

- MDS 1

- Qlogic 포트 0 WWPN: 21:00:f4:c7:aa:9e:55:d6 VSAN 100

- 스토리지 포트 FC1 wwpn: 56:c9:ce:90:cd:93:ff:05 VSAN 100

- 스토리지 포트 FC2 wwpn: 56:c9:ce:90:cd:93:ff:0a VSAN 100

- MDS 2

- Qlogic 포트 1 WWPN: 21:00:f4:c7:aa:9e:55:d7 VSAN 200

- 스토리지 포트 FC1 56:c9:ce:90:cd:93:ff:09 VSAN 200

- 스토리지 포트 FC2 56:c9:ce:90:cd:93:ff:06 VSAN 200

- 두 MDS 스위치의 Qlogic HBA 포트에 대한 인터페이스 컨피그레이션

interface fc1/27

switchport mode F

switchport description "QLOGIC - C240 M7 PORT X"

switchport trunk mode off

port-license acquire

no shutdown

- MDS 스위치 1의 영역 생성

zone name QLOGIC_PORT_0_STORAGE_FC1 vsan 100

member pwwn 21:00:f4:c7:aa:9e:55:d6

member pwwn 56:c9:ce:90:cd:93:ff:05

zone name QLOGIC_PORT_0_STORAGE_FC2 vsan 100

member pwwn 21:00:f4:c7:aa:9e:55:d6

member pwwn 56:c9:ce:90:cd:93:ff:0a

- MDS 스위치에 Zoneset 생성1

zoneset name QLOGIC_HBA vsan 100

member QLOGIC_PORT_0_STORAGE_FC1

member QLOGIC_PORT_0_STORAGE_FC2

- MDS 1에서 Zoneset 활성화

zoneset activate name QLOGIC_HBA vsan 100

- MDS 스위치 2의 영역 생성

zone name QLOGIC_PORT_1_STORAGE_FC1 vsan 200

member pwwn 21:00:f4:c7:aa:9e:55:d7

member pwwn 56:c9:ce:90:cd:93:ff:09

zone name QLOGIC_PORT_1_STORAGE_FC2 vsan 200

member pwwn 21:00:f4:c7:aa:9e:55:d7

member pwwn 56:c9:ce:90:cd:93:ff:06

- MDS 스위치 2에서 Zoneset 생성

zoneset name QLOGIC_HBA vsan 200

member QLOGIC_PORT_1_STORAGE_FC1

member QLOGIC_PORT_1_STORAGE_FC2

- MDS 스위치 2에서 Zoneset 활성화

zoneset activate name QLOGIC_HBA vsan 200

- 서버가 부팅되면 스토리지에 대한 경로가 나열됩니다. 이 예에서는 4개의 경로를 사용합니다.

스토리지에 대한 경로입니다.

다음을 확인합니다.

HBA 및 스토리지 시스템이 패브릭에 성공적으로 로그인되어 있는지 확인합니다. MDS 스위치에 대한 ssh 세션을 열고 show flogi database 명령을 사용하여 wwpn을 확인합니다. 예:

MDS-01# show flogi database

--------------------------------------------------------------------------------

INTERFACE VSAN FCID PORT NAME NODE NAME

--------------------------------------------------------------------------------

fc1/27 100 0x163100 21:00:f4:c7:aa:9e:55:d6 20:00:f4:c7:aa:9e:55:d6

fc1/47 100 0x160100 56:c9:ce:90:cd:93:ff:05 56:c9:ce:90:cd:93:ff:00

fc1/48 100 0x160400 56:c9:ce:90:cd:93:ff:0a 56:c9:ce:90:cd:93:ff:00

MDS-02# show flogi database

--------------------------------------------------------------------------------

INTERFACE VSAN FCID PORT NAME NODE NAME

--------------------------------------------------------------------------------

fc1/27 200 0x742a00 21:00:f4:c7:aa:9e:55:d7 20:00:f4:c7:aa:9e:55:d7

fc1/47 200 0x740200 56:c9:ce:90:cd:93:ff:09 56:c9:ce:90:cd:93:ff:00

fc1/48 200 0x740300 56:c9:ce:90:cd:93:ff:06 56:c9:ce:90:cd:93:ff:00

모든 wwpn에 유효한 fcid가 할당되어 있고 show zoneset active 명령을 사용하여 활성 상태인지 확인합니다( 별표 * 기호 사용).

MDS-01# show zoneset active

zone name QLOGIC_PORT_0_STORAGE_FC1 vsan 100

* fcid 0x163100 [pwwn 21:00:f4:c7:aa:9e:55:d6]

* fcid 0x160100 [pwwn 56:c9:ce:90:cd:93:ff:05]

zone name QLOGIC_PORT_0_STORAGE_FC2 vsan 100

* fcid 0x163100 [pwwn 21:00:f4:c7:aa:9e:55:d6]

* fcid 0x160400 [pwwn 56:c9:ce:90:cd:93:ff:0a]

MDS-02# show zoneset active

zone name QLOGIC_PORT_1_STORAGE_FC1 vsan 200

* fcid 0x742a00 [pwwn 21:00:f4:c7:aa:9e:55:d7]

* fcid 0x740300 [pwwn 56:c9:ce:90:cd:93:ff:06]

zone name QLOGIC_PORT_1_STORAGE_FC2 vsan 200

* fcid 0x742a00 [pwwn 21:00:f4:c7:aa:9e:55:d7]

* fcid 0x740200 [pwwn 56:c9:ce:90:cd:93:ff:09]