목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

배경 정보

구성

VLAN 추가

1단계. 도메인 프로파일에 VLAN을 추가합니다.

2단계. 서버 프로필에 VLAN을 추가합니다.

VLAN 제거

1단계. 서버 프로필에서 VLAN을 제거합니다.

2단계. 도메인 프로필에서 VLAN을 제거합니다.

다음을 확인합니다.

소개

이 문서에서는 IMM(Intersight Managed Mode)에서 VLAN을 추가하고 제거하는 올바른 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- UCS 및 IMM 지식

- 네트워킹 개념

- 분리 레이어 2 기본 사항

이 컨피그레이션을 시도하기 전에 다음 요구 사항이 있는지 확인하십시오.

- VLAN ID

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- UCS-FI-6454, 펌웨어 4.3(4b)

- UCSX-215C-M8, 펌웨어 5.3(0.240016)

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

배경 정보

VLAN을 추가하거나 제거하려면 서버 및 도메인 프로필 컨피그레이션을 수정해야 합니다. 관련 정책은 다음과 같습니다.

- VLAN 정책

- LAN 연결 정책

- 이더넷 네트워크 그룹 정책

- 멀티캐스트 정책

구성

VLAN 추가

1단계. 도메인 프로파일에 VLAN을 추가합니다.

- Profiles(프로파일) > UCS Domain Profiles(UCS 도메인 프로파일)로 이동하고 VLAN을 추가해야 하는 Fabric Interconnect에 할당된 도메인 프로파일을 선택합니다.

UCS Domain Profiles(UCS 도메인 프로파일)를 선택한 다음 Fabric Interconnect에 할당된 도메인 프로파일을 선택합니다.

- VLAN & VSAN Configuration(VLAN 및 VSAN 컨피그레이션)으로 이동합니다.

- Edit VLAN policy(VLAN 정책 수정)를 선택합니다.

Edit VLAN policy(VLAN 정책 수정)를 선택합니다.

- 필요한 VLAN을 추가합니다. 접두사에 VLAN을 식별하는 접두사를 입력할 수 있습니다. 이 예에서는 VLAN 200 및 VLAN 300을 사용합니다.

- 멀티캐스트 정책을 선택합니다.

참고: 업링크(Disjoint Layer 2)에서 이더넷 네트워크 그룹 정책을 구성한 경우 VLAN도 추가하고 Auto Allow On Uplinks 옵션을 비활성화해야 합니다. 그렇지 않은 경우 활성화된 상태로 둘 수 있습니다. 디스조인트 레이어 2에 대한 자세한 내용은 이 문서를 참조하십시오.

VLAN 추가

- 변경 사항을 저장합니다.

- Profiles(프로파일) > UCS Domain Profiles(UCS 도메인 프로파일)로 이동하고 도메인 프로파일을 재구축합니다.

참고: VLAN을 추가하거나 제거한 후 도메인 프로필을 구축하더라도 기존 VLAN의 트래픽이 중단되지 않습니다.

도메인 프로파일 재배포

2단계. 서버 프로필에 VLAN을 추가합니다.

- Profiles(프로필) > UCS Server Profiles(UCS 서버 프로필)로 이동하고 VLAN을 추가할 서버에 할당된 서비스 프로필을 선택합니다.

서버 프로필 선택

- LAN Connectivity Policy(LAN 연결 정책)에서 edit(수정)를 선택합니다.

- LAN 연결 정책의 vNIC에서 이더넷 네트워크 그룹 정책을 선택합니다.

LAN 연결 정책 편집

이더넷 네트워크 그룹 정책 선택

- 작업을 선택한 다음 편집합니다.

이더넷 네트워크 그룹 정책 편집

- 필요한 VLAN을 추가합니다. 이 예에서는 VLAN 200 및 VLAN 300을 사용합니다.

VLAN 추가

- VLAN이 추가되면 변경 사항을 저장합니다.

변경 내용 저장

주의: 서비스 프로필을 구축하고 활성화하면 재부팅과 중단이 발생합니다.

- Profiles(프로파일) > UCS Server Profiles(UCS 서버 프로파일)로 이동하고 서버 프로파일을 재구축합니다.

VLAN 제거

1단계. 서버 프로필에서 VLAN을 제거합니다.

- Profiles(프로파일) > UCS Server Profiles(UCS 서버 프로파일)로 이동하고 서버에 할당된 서버 프로파일을 선택합니다.

- LAN Connectivity Policy(LAN 연결 정책)에서 Edit(수정)를 선택합니다.

- LAN Connectivity Policy(LAN 연결 정책)의 vNIC에서 Ethernet Network Group Policy(이더넷 네트워크 그룹 정책)를 선택합니다.

- 작업, 편집 순으로 선택합니다.

- 필요한 VLAN을 제거합니다. 이 예에서는 VLAN 200 및 VLAN 300을 사용합니다.

VLAN 제거

- VLAN이 제거되었으면 변경 사항을 저장합니다.

주의: 서비스 프로필을 구축하고 활성화하면 재부팅과 중단이 발생합니다.

- Profiles(프로파일) > UCS Server Profiles(UCS 서버 프로파일)로 이동하여 서버 프로파일을 재구축합니다.

2단계. 도메인 프로필에서 VLAN을 제거합니다.

- Profiles(프로파일) > UCS Domain Profiles(UCS 도메인 프로파일)로 이동하고 VLAN을 제거해야 하는 Fabric Interconnect에 할당된 도메인 프로파일을 선택합니다.

- VLAN & VSAN Configuration(VLAN 및 VSAN 컨피그레이션)으로 이동합니다.

- Edit VLAN policy(VLAN 정책 수정)를 선택합니다.

- 필요한 VLAN을 제거합니다. 이 예에서는 VLAN 200 및 VLAN 300을 사용합니다.

참고: 업링크(Disjoint Layer 2)에서 이더넷 네트워크 그룹 정책을 구성한 경우 VLAN도 제거해야 합니다. 디스조인트 레이어 2에 대한 자세한 내용은 이 문서를 참조하십시오.

VLAN 제거

- VLAN이 제거되었으면 변경 사항을 저장합니다.

- Profiles(프로파일) > UCS Domain Profiles(UCS 도메인 프로파일)로 이동하고 도메인 프로파일을 재구축합니다.

참고: VLAN을 추가하거나 제거한 후 도메인 프로필을 구축하더라도 기존 VLAN의 트래픽이 중단되지 않습니다.

도메인 프로파일 재배포

다음을 확인합니다.

VLAN 변경 사항이 적용되었는지 확인하려면 Fabric Interconnect에 대한 ssh 세션을 열고 업링크 인터페이스의 컨피그레이션을 확인합니다. 예:

FI-6454-A# connect nxos

FI-6454-A(nx-os)# show running-config int eth1/15

interface Ethernet1/15

description Uplink PC Member

pinning border

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 1,69-70,72,470,480

udld disable

channel-group 1 mode active

no shutdown