목차

소개

문제

솔루션

결론

소개

이 문서에서는 F8 CIMC 컨피그레이션 유틸리티를 사용하여 Cisco CIMC(Integrated Management Controller) 네트워크 모드를 전환할 때 자동 협상 활성화 문제를 기본적으로 해결하는 방법에 대해 설명합니다.자동 협상은 전용 모드에서만 지원되므로 모든 비전용 모드에서 전용 모드로 전환하면 이러한 동작이 발생할 수 있습니다.

문제

이 문제는 CIMC, 특히 다양한 네트워크 모드를 구성하기 위해 F8 유틸리티를 사용하는 경우에 영향을 미칩니다.

고객 가시성/영향:

전용 네트워크 모드(Shared-LOM/Cisco Card/Shared-LOM Ext)에서 전용 네트워크 모드로 전환할 경우 자동 협상 설정이 기본적으로 활성화되지 않습니다.

참고:이는 F8 CIMC Configuration Utility를 사용하여 CIMC 설정을 업데이트하는 경우에만 표시되며, 설정을 변경하기 위해 WebUI를 사용하는 경우에는 영향을 주지 않습니다.

솔루션

F8 유틸리티를 사용하여 Shared-LOM 모드에서 Dedicated 모드로 전환하는 절차는 다음과 같습니다.

1. 서버를 부팅하고 F8을 선택하여 이미지에 표시된 대로 CIMC 컨피그레이션 유틸리티를 입력합니다.

참고:이미지에 표시된 대로 추가 컨피그레이션 설정을 보려면 사용하는 CIMC 릴리스에 따라 달라지는 F1을 눌러야 할 수 있습니다.

참고:여기서는 Shared-LOM 모드에 있으며 자동 협상이 유효한 설정이 아니므로 활성화되지 않았음을 확인할 수 있습니다.

활성화하려고 하면 이미지에 표시된 대로 오류가 표시됩니다.

2. 이전 페이지로 돌아가려면 F1을 누릅니다.

그런 다음 CIMC를 전용 모드로 전환하려면 다음 설정을 선택합니다.

- NIC 모드 > 전용

- NIC 이중화 > 없음

- VLAN, IPv4 또는 IPv6는 물론 고정 주소 및 DHCP 주소 처리도 사용할 수 있습니다.

- F10을 눌러 이미지에 표시된 대로 설정을 저장합니다.

3. 이미지에 표시된 대로 네트워크 설정을 새로 고치려면 45초 동안 기다린 다음 F5를 누릅니다.

추가 설정을 보려면 F1을 누릅니다.이제 자동 협상 상자가 선택된 상태로 표시됩니다.

다음은 1.5(4g) 릴리스 펌웨어와 연결된 CIMC Configuration Utility의 이전 릴리스를 보여 주는 몇 가지 스냅샷입니다.

공유 LOM 모드는 이미지에 표시된 것과 같습니다.

전용 모드는 이미지에 표시된 대로 표시됩니다.

참고:자동 협상 상자가 실제로 선택되어 있음을 확인할 수 있습니다.

결론

자동 협상 설정은 전용 모드에서만 사용할 수 있습니다.이 설정은 유효한 전용 컨피그레이션이 설정된 한 자체적으로 활성화됩니다.