목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

BBU(Backup Battery Unit) 모니터링

UCS-B440 서버

UCS-C 시리즈

C-210의 예

C-240의 예

BBU(Backup Battery Unit) 교체

UCS-B 시리즈

UCS-C 시리즈

C210

LSI MegaRAID BBU 교체

C240

소개

이 문서에서는 UCS(Unified Computing System) B 및 UCS C Series 서버 모두에서 BBU(Backup Battery Unit)를 모니터링하고 교체하는 방법에 대해 설명합니다.이 문서에서는 Cisco CIMC(Integrated Management Controller) CLI와 Avago LSI CLI를 모두 사용합니다.

사전 요구 사항

Avago LSI MegaCLI 명령을 실행하려면 먼저 MegaCLI 유틸리티를 다운로드하여 설치해야 합니다.다운로드 링크는 LSI의 MegaCLI 유틸리티 소개 문서를 참조하십시오.

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- Cisco UCS

- iSCSI(Internet Small Computer Systems Interface)

- Avago LSI Redundant Array of Independent Disks(RAID) 컨트롤러

사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

BBU(Backup Battery Unit) 모니터링

UCS-B440 서버

다음은 BBU 정보를 가져오기 위해 MegaCLI 명령 유틸리티를 사용하는 예입니다.

[root@lnxdb-TAC-1 MegaCli]# ./MegaCli64 -AdpBbuCmd -a0

명령 출력에서 확인하는 내용은 다음과 같습니다.

1. 배터리 상태:

- 실패:교체해야 합니다.

- 알 수 없음:BBU의 상태를 알 수 없으므로 물리적 검사가 필요합니다.

- 누락:또한 BBU가 없는 것으로 의심됩니다.

2. 이 두 값은 675mAh 이상이어야 합니다.

675mAh 미만을 교체해야 합니다.

- 남은 용량:894ah

- 전체 충전 용량:926ah

3. 배터리 백업 충전 시간:48시간 +

참고:48시간 미만 + 캐시 모드를 비활성화했습니다.그러나 BBU는 나쁘지 않습니다.

UCS-C 시리즈

BBU는 CIMC, MegaCLI 유틸리티 및 LSI Mega RAID Storage Manager(MSM)를 통해 모니터링할 수 있습니다.

C-210의 예

다음은 불량 배터리를 표시하는 CIMC 셸 명령줄입니다.

ucs-c200-m2 /chassis/storageadapter # show bbu detail

Controller SLOT-7:

Battery Type: iBBU

Battery Present: true

Voltage: 4.023 V

Current: 0.000 A

Charge: 100%

Charging State: fully charged

Temperature: 34 degrees C

Voltage Low: false

Temperature High: false

Learn Cycle Requested: false

Learn Cycle Active: false

Learn Cycle Failed: false

Learn Cycle Timeout: false

I2C Errors Detected: false

Battery Replacement Required: true

Remaining Capacity Low: true

MegaCLI 명령줄은 다음과 같습니다.

bash$/opt/MegaRAID/MegaCli/MegaCli64 -AdpBbuCmd -a0 -NoLog

. . .

Battery Replacement required            : Yes

. . .

Relative State of Charge: 99 %

Absolute State of charge: 76 %

. . .

Date of Manufacture: 11/08, 2008

Design Capacity: 700 mAh

Design Voltage: 3700 mV

Specification Info: 33

Serial Number: 243

Pack Stat Configuration: 0x6cb0

Manufacture Name: LSI113000G

Device Name: 2970700

Device Chemistry: LION

Battery FRU: N/A

C-240의 예

CIMC 셸 명령행 - 배터리 성능이 우수합니다.

TAC-xx-sl2-56-bmc /chassis/storageadapter # show bbu detail

Controller SLOT-3:

BBU Type: TMM-C SuperCap

BBU Health: Good

BBU Status: Optimal

Learn Cycle Status: Successful

Charging Status: N/A

Learn Mode: Auto

Battery Present: true

Serial Number: 65535

Temperature: 29 degrees C

Temperature High: false

Retention Time: N/A

Relative State of Charge: N/A

Absolute State of Charge: N/A

Capacitance: 100 %

Manufacturer:

Date of Manufacture: 2013-12-31

Firmware Version: 25849-01

Design Voltage: 9.500 V

Voltage: 9.397 V

Current: 0.000 A

Design Capacity: 306 Joules

Full Capacity: N/A

Remaining Capacity: N/A

Pack Energy: 322 Joules

Expected Margin of Error: N/A

Completed Charge Cycles: N/A

Learn Cycle Requested: false

Next Learn Cycle: 2014-08-07 11:58

Learn Cycle Active: false

Learn Cycle Failed: false

Learn Cycle Timeout: false

I2c Errors Detected: false

MegaCLI 명령줄은 다음과 같습니다.

./MegaCli -AdpBbuCmd -GetBbuStatus -aAll

BBU status for Adapter: 0

BatteryType: SuperCaP

Voltage: 9509 mV

Current: 0 mA

Temperature: 28 C

Battery State: Optimal

BBU Firmware Status:

Charging Status              : None

Voltage                                 : OK

Temperature                             : OK

Learn Cycle Requested                   : No

Learn Cycle Active                      : No

Learn Cycle Status                      : OK

Learn Cycle Timeout                     : No

I2c Errors Detected                     : No

Battery Pack Missing                    : No

Battery Replacement required            : No

Remaining Capacity Low                  : No

Periodic Learn Required                 : No

Transparent Learn                       : No

No space to cache offload               : No

Pack is about to fail & should be replaced : No

Cache Offload premium feature required  : No

Module microcode update required        : No

BBU GasGauge Status: 0x644a

Pack energy             : 330 J

Capacitance             : 100

Remaining reserve space : 93

Exit Code: 0x00

BBU(Backup Battery Unit) 교체

UCS-B 시리즈

이 섹션은 B440에서 BBU를 교체하는 방법에 대한 요약입니다. 자세한 내용은 BBU(RAID Battery Backup Unit) 설치를 참조하십시오.

BBU는 RAID 컨트롤러의 전력 손실 시 최대 72시간 동안 디스크 쓰기 캐시 데이터를 보호하는 지능형 배터리 백업 장치입니다.Cisco는 매년 1회 또는 1,000회 충전 주기 중 먼저 BBU를 교체하는 것을 권장합니다.CLI에서 show raid-battery detail 명령을 사용하여 BBU 교체가 필요한지 확인합니다.

참고:RAID 라이센스 키를 제거하려면 이 절차를 역순으로 수행합니다.

RAID BBU를 설치하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. UCS Manager를 사용하여 서버의 정상 종료를 수행합니다.정상 종료가 없으면 데이터가 영구적으로 손실될 수 있습니다.

2. 서버 오른쪽의 BBU 베이에서 빈 플레이트를 제거합니다.

3. BBU 장치를 부분적으로 밀어 분리기 레버를 정렬합니다.

주의:BBU의 핫 스와핑은 지원되지 않습니다.BBU를 교체하기 전에 서버의 정상 종료를 수행하십시오.자세한 내용은 Cisco UCS B440 M2 Blade Server Spec Sheet를 참조하십시오.

UCS-C 시리즈

C210

C-210 서버에서 BBU를 교체하는 방법에 대한 자세한 내용은 서버 유지 관리 문서를 참조하십시오.

참고:BBU를 교체하기 전에 서버 종료 후 AC 전원 제거가 필요합니다.

LSI MegaRAID BBU 교체

이 서버에 LSI MegaRAID 카드와 선택적 BBU를 설치할 때 LSI 지침에 설명된 대로 카드 상단에 BBU를 설치하지 마십시오.카드 과열을 방지하려면 전원 공급 장치 베이 상단에 있는 특수 브래킷에 BBU를 설치해야 합니다.

C240

C240에서 BBU/SuperCAP를 교체하는 방법에 대한 자세한 내용은 LSI RAID Battery Backup Unit 또는 SuperCap Power Module 교체를 참조하십시오.

C240 서버에서는 LSI 카드에 기반하여 BBU(Li ION 기반) 또는 SuperCAP가 서버에 있을 수 있습니다.

C240과 함께 판매되는 RAID 컨트롤러에는 여러 유형이 있습니다. 주문한 컨트롤러가 UCS-RAID-9266CV 또는 UCS-RAID9271CV-8i이면 SuperCAP가 이미 있습니다.구매한 컨트롤러가 UCS-RAID-9266인 경우 BBU를 사용합니다.SuperCAP과 BBU는 상호 교환이 불가능합니다.