목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

구성

다음을 확인합니다.

문제 해결

소개

이 문서에서는 vSphere Web Client용 Cisco UCS Manager 플러그인을 설치, 구성 및 트러블슈팅하는 방법에 대해 설명합니다.Cisco UCSM 플러그인은 vSphere Web Client v5.5 이상에 대한 확장입니다.가상화 관리자는 Cisco UCS 물리적 인프라의 다양한 측면을 보고 관리하고 모니터링할 수 있습니다.그 결과 Virtual Center 사용자는 단일 창에서 지정된 하이퍼바이저에 대한 물리적 및 가상 인프라 정보를 모두 얻을 수 있습니다.

사전 요구 사항

요구 사항

Cisco에서는,

- Cisco UCS 및 UCS Manager(UCSM 2.x 및 3.x)

- VMWare vCenter

- vCenter 플러그인을 호스트하는 HTTP/HTTPS 서버

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 이러한 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다

- vCenter 5.5 이상

- Cisco UCS Manager 플러그인 1.x(1.1.1 및 1.2.1)

- UCS Manager 2.2

- VMware vSphere 웹 클라이언트 5.5

- HTTP 또는 HTTPS 서버에서 호스팅되는 플러그 인 패키지입니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.네트워크가 작동 중인 경우 변경 또는 구성의 잠재적 영향을 이해해야 합니다.

구성

1단계.

- 다음 위치에서 플러그 인 및 등록 도구 zip 파일을 다운로드합니다.http:/ / www.cisco.com/

Cisco UCS Manager Plugin for VMware vSphere Web Client

Cisco UCS Manager 플러그인 등록 툴

2단계.

- 등록 툴을 실행하려면 VMware PowerCLI 5.1 이상을 설치하십시오.

- VMware vCenter 5.1 이상을 설치합니다.

- PowerCLI 설치 마법사 -

3단계.

- VMware vSphere 웹 클라이언트 5.5 및 해당 전제 조건을 설치합니다.

- VMware vSphere 웹 클라이언트 사전 요구 사항에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. http:/ / kb.vmware.com/ selfservice/ microsites/ search.do?language=en_ US&cmd=displayKC&externalId=2005083

- vCenter를 설치합니다.이 문서의 예에서는 vCenter 5.5 어플라이언스를 사용합니다.

4단계.

- HTTP 또는 HTTPS 서버에서 호스팅되는 플러그인 패키지

5단계.

- 등록 툴의 압축을 풀고 두 번 클릭하여 시작합니다. Cisco UCS Plugin Registration Tool 화면이 나타납니다.

- 새 플러그인을 등록하려면 필드를 구성합니다.

1. IP/호스트 이름 - vCenter 서버의 IP 또는 호스트 이름.

2. 사용자 이름 - vCenter 사용자 이름입니다.

3. 비밀번호 - vCenter 비밀번호.

4. 플러그 인 위치:- 플러그인 zip 파일의 HTTPS/HTTP URL입니다.예: https://10.1x.1x.1/plugins/ucs/ucs-vcplugin-1.1.1.zip.

5. Submit(제출)을 클릭합니다.

- UCS Manager 플러그인의 등록을 취소하려면 Unregister Plugin(플러그인 등록 취소) 확인란을 선택하고 필드를 완료합니다.

- 다시 등록하는 경우 다음 메시지와 함께 Already Registered! 경고 대화 상자가 표시될 수 있습니다.

"Cisco UCS 플러그인 1.x가 이미 등록되어 있습니다.플러그인 파일을 이미 다운로드한 경우 수동으로 제거하고 vSphere 웹 클라이언트 서비스를 다시 시작해야 다시 다운로드됩니다."

메시지를 검토하고 OK(확인)를 클릭하여 계속합니다.

6단계.

- vCenter에 로그인하여 UCSM 플러그인이 설치되었는지 확인합니다.

7단계:

- vCenter에서 UCSM 플러그인을 사용하여 UCSM 도메인을 등록합니다.

- Cisco UCS 플러그인을 더블 클릭합니다.

- Register(등록)를 클릭하여 새 UCS 도메인을 등록합니다.

- 등록 후 처음 이 이미지에 표시된 대로 오류가 발생합니다.

- 예를 클릭하여 vSphere Web Client를 다시 로드합니다.다시 로그인하면 UCSM 도메인이 Registered로 표시되어야 합니다.

다음을 확인합니다.

1단계.

- UCSM 도메인 세부 정보 확인

- UCSM 플러그인 옵션

- 펌웨어, 서비스 프로필, 서비스 프로필 템플릿, 서버 풀 등의 기타 옵션

문제 해결

vCenter 어플라이언스에서 UCSM 플러그인 설치 문제 해결-

1단계.

- 여기서 마피아 확인-

https://<vCenter IP>/mob/?moid=ExtensionManager&doPath=extensionList%5b%22com%2ecisco%2eucplugin%22%5d%2eserver

- ucs-vcplugin zip 파일이 표시되는지 확인합니다.

2단계.

- vCenter에서 플러그인 파일이 호스팅되는 HTTP 서버에 액세스할 수 있는지 확인합니다.

- vCenter에 설치된 vClient가 https/http 플러그인 위치에 도달할 수 있는지 확인합니다.

- 연결성을 확인하기 위해 손을 써라.

- HTTPS 액세스를 확인합니다.vCenter에서 HTTPS 서버를 인증할 수 없는 *비작동* 설정입니다.

localhost:/tmp # wget https://<HTTP/HTTPS server IP>/<Plugin location>/ucs-vcplugin-1.2.1.zip

--2016-02-25 07:02:15-- https://<HTTP/HTTPS server IP>/<Plugin location>/ucs-vcplugin-1.2.1.zip

Connecting to <HTTP/HTTPS server IP>:443... connected.

ERROR: cannot verify <HTTP/HTTPS server IP>'s certificate, issued by `/C=--/ST=SomeState/L=SomeCity/O=AutoGenerated/OU=SelfSignedCertificate/CN=openfiler/emailAddress=root@openfiler':

Unable to locally verify the issuer's authority.

ERROR: certificate common name `openfiler' doesn't match requested host name `<HTTP/HTTPS server IP>'.

To connect to 172.16.15.222 insecurely, use `--no-check-certificate'.

Unable to establish SSL connection.

- HTTP 액세스를 확인합니다.이는 HTTP 서버의 wget에 대한 작업 예입니다.

localhost:/tmp # wget http://<HTTP/HTTPS server IP>/ucs-vcplugin-1.2.1.zip

-2016-03-03 20:35:31--  http://<HTTP/HTTPS server IP>/ucs-vcplugin-1.2.1.zip

Connecting to <HTTP/HTTPS server IP>:80... connected.

HTTP request sent, awaiting response... 200 OK

Length: 19486526 (19M) [application/zip]

Saving to: `ucs-vcplugin-1.2.1.zip.1'

100%[=============================================================>] 19,486,526   110M/s   in 0.2s

2016-03-03 20:35:31 (110 MB/s) - `ucs-vcplugin-1.2.1.zip.1' saved [19486526/19486526]