목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

구성

로컬 스토리지 MRAID - HDD

로컬 스토리지 M.2 컨트롤러

다음을 확인합니다.

소개

이 문서에서는 를 사용하여 로컬 스토리지에서 부팅하는 구성에 대해 설명합니다  MRAID/HDD and M.2 Controller on  Intersight Managed Mode (IMM) 서버.

기고자: Javier Garcia 및 Luis Uribe Rojas, Cisco TAC 엔지니어

사전 요구 사항

요구 사항

Cisco에서는 다음 항목에 대한 지식을 권장합니다.

- Intersight

- 로컬 부팅

- 로컬 스토리지 장치(HDD/SSD 및 M.2 드라이브)

- 지식 Redundant Array of Independent Disks (RAID) 설정

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- Cisco UCS 6454 Fabric Interconnect, 펌웨어 4.2(1e)

- UCSB-B200-M5 블레이드 서버, 펌웨어 4.2(1a)

- Intersight software as a service (SaaS)

- 스토리지 컨트롤러 MRAID, MSTOR-RAID

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

구성

로컬 스토리지 MRAID - HDD

1단계. 서버와 슬롯 ID에 설치된 컨트롤러를 확인합니다.

탐색  Servers > [server name] > Inventory > Storage Controllers. ID를 기록해 둡니다.

2단계. 생성 Boot Order Policy:

탐색  Policies > Create Policy > UCS Server > Boot Order

선택 UCS server 및 Boot order

구성  Policy Organization, Name, 및  Description.

추가  local Disk boot option, 선택  Legacy 또는  Unified Extensible Firmware Interface (UEFI).

구성  Device Details:

- Device Name 정책에서 참조할 이름입니다.

- Slot  1단계에서 저장된 ID입니다.

- Bootloader 필드(선택 사항).

Add Virtual Media .iso 이미지를 설치하는 옵션입니다.

구성  Device Name 및 유형.

3단계. 생성  Storage Policy

이름 지정  Storge Policy 및  MRAID/RAID Controller Configuration.

구성  Drive Group 및  Virtual Drive.

참고: 가상 드라이브를 추가하지 않으려면 단일 드라이브 RAID0 생성을 사용합니다.

4단계. 서버 프로파일 구축.

4.1단계 생성된 정책을 적용합니다.

참고: 필요한 경우 다른 정책을 추가할 수 있습니다. 이 문서에서는 로컬 스토리지에서 부팅하는 데 필요한 정책만 설명합니다. 필요한 경우 다른 정책을 추가할 수 있습니다.

5단계. KVM을 통해 OS를 설치합니다.

로컬 스토리지 M.2 컨트롤러

1단계. 서버에 설치된 컨트롤러와 슬롯 ID를 확인합니다.

탐색  Servers > [server name] > Inventory > Storage Controllers. ID를 기록해 둡니다.

2단계. 생성  Boot Order Policy:

탐색   Policies > Create Policy > UCS Server > Boot Order

(정책, 조직, 이름 및 설명을 구성합니다.)

로컬 디스크 부팅 옵션을 추가하고 다음을 선택합니다.  Legacy 또는  Unified Extensible Firmware Interface (UEFI).

Device Name 정책에서 참조할 이름입니다.

Slot 1단계에서 저장된 ID입니다.

Botloader 필드(선택 사항).

추가  Virtual Media .iso 이미지를 설치하는 옵션입니다.

3단계. 생성  Storge Policy

이름 지정  Storge Policy 및  M.2 RAID Controller Configuration.

4단계. 서버 프로필 구축

참고: 이 문서에서는 로컬 스토리지에서 부팅하는 데 필요한 정책만 설명합니다. 필요한 경우 다른 정책을 추가할 수 있습니다.

4.1단계 생성된 정책을 적용합니다.

5단계. KVM을 통해 OS를 설치합니다.

다음을 확인합니다.

구성이 올바르게 작동하는지 확인하려면 이 섹션을 활용하십시오.

vKVM 매핑 vDVD를 시작합니다.

OS 설치를 통해 RAID가 표시되는지 확인합니다.