목차

소개

UCSM 매니지드 디바이스

UCS Manager 웹 인터페이스

CLI(Command Line Interface)

UCSM Visore

C-Series 독립형 디바이스

인터사이트

소개

이 문서에서는 UCS 환경에서 특정 모델을 가져오고 물리적 디스크 버전을 실행하기 위한 지침을 제공합니다.UCS Manager(UCSM) 관리 디바이스, C-Series 독립형 디바이스, Intersight에서 클레임된 디바이스에 대한 다양한 방법을 다룹니다.

UCSM 매니지드 디바이스

UCSM에서 관리하는 디바이스의 경우 관리자는 몇 가지 다른 방법을 사용하여 드라이브의 펌웨어를 확인할 수 있습니다.

UCS Manager 웹 인터페이스

Equipment(장비) > Firmware Management(펌웨어 관리) > Installed Firmware(설치된 펌웨어)로 이동합니다. 이 인터페이스에서는 공급업체 모델 대신 Cisco PID(Product Identifier)가 표시됩니다.아래에 나와 있는 다른 방법을 사용하면 필요한 경우 공급업체 모델을 필터링할 수 있습니다.

CLI(Command Line Interface)

관리자는 CLI를 사용하여 모델과 실행 중인 버전을 얻을 수도 있습니다. 예를 들어, 관리자는 FN70545의 영향을 받는 디바이스를 식별하고자 할 때 아래 명령을 사용합니다.

UCS-Domain-B# show server inventory expand | egrep "(^Server|Local Disk [0-9]|Model: (LT0400MO|LT1600MO)|Device Version: [A-Z][0-9]{3})"

Server 1/1:

Local Disk 1:

Local Disk 2:

Model: LT0400MO

Device Version: C401

Server 1/2:

Local Disk 1:

Device Version: A005

Local Disk 2:

Device Version: A005

Server 1/3:

Local Disk 1:

Local Disk 2:

Device Version: A005

Server 1/4:

Server 1/5:

Server 1/6:

Server 1/7:

Local Disk 1:

Local Disk 2:

Local Disk 3:

Local Disk 4:

Server 1/8:

Server 1:

UCSM Visore

관리자는 UCSM Visore를 사용하여 전체 환경을 쿼리할 수 있습니다.UCSM Visore는 https://[UCSM VIP]/visore.html에서 브라우저를 가리키면 액세스할 수 있습니다.Class 또는 DN, Property에 대한 모델 및 Val1에 대한 디바이스 모델에 storageLocalDisk를 입력합니다. 예를 들어, 관리자는 FN70545의 영향을 받는 디바이스를 식별하고자 할 경우 LT0400MO 및 LT1600MO를 입력합니다.

C-Series 독립형 디바이스

관리자는 Cisco IMC(Integrated Management Controller)를 사용하여 설치된 드라이브를 볼 수 있습니다.RAID 컨트롤러 연결 드라이브의 경우 Storage(스토리지) > RAID 컨트롤러 > Physical Drive Info(물리적 드라이브 정보) > Inquiry Data(조회 데이터)로 이동합니다.

인터사이트

Intersight에서 Essentials 라이센싱이 있는 서버를 보유한 관리자는 Intersight 내에서 서버 세부사항을 볼 수 있다는 이점을 누릴 수 있습니다.관리자는 Servers(서버) >(서버 선택) > Inventory(인벤토리) > Select storage controller(스토리지 컨트롤러 선택)로 이동하여 인벤토리를 볼 수 있습니다.

뛰어난 소프트웨어 자문 또는 현장 알림의 하드웨어 모델/버전을 확인하려는 관리자는 Advantage 라이센싱이 있는 경우 Intersight Advisories를 활용할 수 있습니다. 영향을 받는 모든 장치가 한 곳에 표시됩니다.