목차

소개

문제

솔루션

소개

이 문서에서는 SCVMM(System Center Virtual Machine Manager) 시스템에서 실행되는 Cisco UCS(Unified Computing System) Director PowerShell Agent(Cisco PSA Service)에서 로그를 수집하는 방법에 대해 설명합니다.

문제

Cisco PSA Service는 Cisco UCS Director 소프트웨어와 작동하도록 구성된 경우 인벤토리 수집 및 기타 관리 기능을 담당합니다.데이터를 수집 및 전송할 때 문제가 연결되거나 UCS Director 어플라이언스와 SCVMM 간에 연결 문제가 발생하는 특수한 경우 Cisco TAC 엔지니어가 추가 조사를 위해 추가 로그를 수집하도록 요청할 수 있습니다.

솔루션

기본적으로 UCS Director에서 설치 프로그램을 다운로드하여 SCVMM 시스템에서 실행하면 PowerShell 에이전트가 C:\Program Files (x86)\Cisco Systems\Cisco PSA Service\directory에 설치됩니다.다음은 폴더 구조의 예입니다.

디버깅 및 모든 메시지를 표시하는 로깅 정보는 logs/ 폴더에 저장됩니다.

다음은 예제 로그 파일의 스냅샷입니다.

액세스 포트, 액세스 키 또는 디버그 레벨 값과 같은 모든 소프트웨어 및 로깅 속성은 props/폴더에 있는 xml 문서 파일에 정의됩니다.이렇게 하면 상담원의 컨피그레이션을 수정할 수 있습니다.

또한 현재 설치된 Cisco UCS Director PowerShell Agent 버전을 확인하고 확인하는 간단한 방법이 있습니다.Microsoft PowerShell 명령줄에서 이 명령을 실행합니다.

Get-ItemProperty HKLM:\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\*

| Select-Object DisplayName, DisplayVersion, Publisher, InstallDate | Where-Object

{ $_.DisplayName -like "Cisco PSA Service" } | Format-Table

이 명령은 다음 정보를 반환합니다.

Cisco UCS Director PowerShell 에이전트는 SCVMM이 설치된 Microsoft 운영 체제에서 서비스로 실행됩니다.이 서비스를 'PSAService'라고 합니다. 다시 시작하려면 서비스 제어판 애플릿을 사용하거나 Microsoft PowerShell 명령행에서 Restart-Service PSAService 명령을 실행합니다.