목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

배경 정보

구성

서버를 독립형 모드로 전환

1단계. 서버 서비스 해제

2단계. 서버 포트 구성 취소

3단계. CIMC를 기본 설정으로 변경합니다.

4단계. 독립형 모드로 CIMC 구성

펌웨어 버전 재이미지화

1단계. HUU(Host Upgrade Utility) ISO 다운로드

2단계. KVM 실행 및 HUU ISO 매핑

3단계. HUU ISO를 사용하여 부팅

4단계. 현재 버전 이미지로 다시 설치

Cisco Intersight에 서버 통합

1단계. BMC 및 VIC를 공장 기본값으로 설정

2단계. 서버 포트로 포트 재구성

3단계. 서버 재위탁

다음을 확인합니다.

관련 정보

소개

이 문서에서는 Intersight Managed Mode에 통합된 UCS-C Series를 독립형 모드로 변환하는 절차에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

이 컨피그레이션을 시도하기 전에 이러한 요구 사항이 있는지 확인하십시오.

- C-Series 서버에 연결할 컴퓨터

- 모니터링

- KVM 케이블

- 키보드

- 관리 포트에 연결하기 위한 1G 케이블

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- UCS(Unified Computing Systems) 서버에 대한 기본 이해

- IMM(Intersight Managed Mode)에 대한 기본 이해

- Cisco CIMC(Integrated Management Controller)에 대한 기본 이해

- 네트워킹에 대한 기본 이해

사용되는 구성 요소

- IMM(Intersight Managed Mode)

- 펌웨어 버전 4.3(3.240007)

- 6536 Fabric Interconnect

- UCSC-C220-M5SX

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

배경 정보

이 프로세스는 네트워크 어댑터를 교체해야 하고 서버에서 검색을 완료할 수 없도록 더 낮은 펌웨어가 설치된 상태로 부품이 도착하는 경우에 필요합니다.

구성

서버를 독립형 모드로 전환

경고: 이 절차를 시작하기 전에 서버의 전원이 꺼졌는지 확인합니다.

1단계. 서버 서비스 해제

IMM 웹 인터페이스로 이동한 다음 Fabric Interconnects(패브릭 인터커넥트) 탭 > Connections(연결) > Servers(서버)로 이동하여 원하는 서버를 선택합니다.

그런 다음 3개의 점을 클릭하고 다음과 같이 서비스를 해제합니다.

참고: 요청 탭에서 서비스 해제 진행률을 확인할 수 있습니다.

2단계. 서버 포트 구성 취소

Fabric Interconnects(패브릭 인터커넥트) 탭 > UCS Domain Profile(UCS 도메인 프로파일)로 이동하고 Port policy(포트 정책)를 선택합니다.

포트 역할 탭에서 서버 포트로 구성된 현재 포트를 선택합니다. 구성을 누르고 역할을 [구성되지 않음]으로 선택합니다¶. 변경 사항을 저장하고 도메인 프로필을 다시 구축합니다. 패브릭 인터커넥트 B에서 동일한 절차를 반복합니다.

3단계. CIMC를 기본 설정으로 변경합니다.

서버 전원을 끄고 전원 코드를 제거합니다.

2분 정도 기다렸다가 전원 코드를 다시 연결합니다.

모니터 및 키보드를 사용하여 KVM 케이블을 서버의 콘솔 포트에 연결합니다.

Cisco 메뉴에 도달할 때까지 서버 부팅 프로세스를 모니터링하고 F8 키를 눌러 Cisco IMC Configuration Utility를 시작합니다.

F1을 누르고 공장 기본값을 활성화합니다.

F10을 눌러 변경 사항을 저장하고 서버를 재부팅합니다.

4단계. 독립형 모드로 CIMC 구성

Cisco 메뉴에 도달할 때까지 서버 부팅 프로세스를 모니터링하고 F8을 눌러 Cisco IMC Configuration Utility로 다시 들어갑니다.

다음 컨피그레이션을 적용합니다.

- NIC 모드가 Dedicated(전용)로 선택됨

- IP에서 IPV4로

- CIMC IP - 컴퓨터와 동일한 서브넷에 있는 IP입니다.

- NIC 이중화에서 없음으로

- VLAN 없음

F10을 눌러 변경 사항을 저장하고 서버를 재부팅합니다.

컴퓨터를 서버의 물리적 관리 포트에 연결하고 웹 브라우저를 엽니다.

구성한 IP를 사용합니다. https://x.x.x.x

CIMC 프롬프트 보기 및 현재 CIMC 버전:

펌웨어 버전 재이미지화

참고: 서버가 다시 Intersight에 통합된 경우에는 펌웨어 버전을 다시 이미징하는 것이 좋습니다.

1단계. HUU(Host Upgrade Utility) ISO 다운로드

software.cisco.com에서 HUU ISO를 다운로드할 수 있습니다.

2단계. KVM 실행 및 HUU ISO 매핑

참고: 원하는 경우 KVM 탭을 확장하고 Actions(작업) > System(시스템)으로 이동한 후 Launch KVM(KVM 실행)을 클릭할 수 있습니다.

현재 버전에 대한 HUU를 다운로드하고 CIMC로 이동한 다음 오른쪽에서 KVM 콘솔을 확인하고 Virtual Media에서 제거한 다음 vKVM-Mapped vDVD를 클릭하고 ISO 파일을 매핑합니다.

지도 CD/DVD에 HUU 매핑:

3단계. HUU ISO를 사용하여 부팅

서버를 재부팅하고 Cisco 메뉴에 도달할 때까지 부팅 프로세스를 모니터링하고 F6 키를 눌러 Boot Menu(부팅 메뉴)로 들어갑니다.

HUU ISO 매핑을 부팅하려면 vKVM-Mapped vDVD 옵션을 선택합니다.

참고: HUU ISO를 로드하는 데 몇 분이 걸릴 수 있습니다.

4단계. 현재 버전 이미지로 다시 설치

HUU ISO가 로드되고 Cisco 소프트웨어 라이센스 계약을 수락할 때까지 기다립니다.

고급 모드로 전환하고 모든 구성 요소를 선택한 다음 업데이트 및 활성화를 클릭합니다.

재이미지가 완료되고 서버가 재부팅될 때까지 기다립니다.

Cisco Intersight에 서버 통합

참고: 서버를 Intersight에 통합하기 전에 CIMC 및 VIC 어댑터를 공장 기본 설정으로 재설정하여 올바르게 구성해야 합니다.

1단계. BMC 및 VIC를 공장 기본값으로 설정

Administration(관리) > Utilities(유틸리티) > Actions(작업) > Admin Utilities(관리 유틸리티) > Reset to Factory Defaults(공장 기본값으로 재설정)로 이동합니다.

참고: 기본 스토리지 디바이스로 재설정할 필요는 없습니다. 이 옵션을 선택하면 가상 드라이브 및 디스크에 기록된 데이터가 지워집니다.

2단계. 서버 포트로 포트 재구성

Fabric Interconnects(패브릭 인터커넥트) 탭 > UCS Domain Profile(UCS 도메인 프로파일)로 이동하고 Port policy(포트 정책)를 선택합니다.

Port Roles(포트 역할) 탭에서 Unconfigured(구성되지 않음) 상태로 구성된 이전 포트를 선택합니다. Configure(구성)를 클릭하고 포트 역할을 Server port(서버 포트)로 선택합니다. 변경 사항을 저장하고 도메인 프로파일을 재배포하고, 패브릭 인터커넥트 B에서 동일한 절차를 반복합니다.

네트워크 어댑터의 필수 포트를 Fabric Interconnect 포트에 연결합니다.

3단계. 서버 재위탁

Fabric Interconnects(패브릭 인터커넥트) 탭으로 이동합니다. 서버에 연결된 Fabric Interconnect를 선택합니다. Connections(연결) 탭을 클릭하고 Decommissioned(해제된) 영역에서 Servers(서버)를 선택합니다. 서버를 선택하고 서버를 재지정합니다.

Requests(요청) 탭에서 서버 검색 프로세스를 모니터링할 수 있습니다.

참고: 검색을 시작하는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.

다음을 확인합니다.

확인을 위해 그리고 CLI를 통해 C 시리즈 서버가 올바르게 통합되었는지 확인하기 위해 다음 명령을 실행할 수 있습니다.

6536-A(nx-os)# show interface chassis-info

Adapter Mode Flags:  I - CIMC IMM mode

U - CIMC UCSM mode

S - CIMC Standalone mode

Y - NCSI Yes

N - NCSI No

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Chassis    Chassis    Remote      Chassis                      Module            Adapter Mode

ID Port      Port State  Uplink  Model      Serial         Model           Serial

--------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Br-Eth1/21/1      Active    1    UCSC-C220-M5SX WZP22460WCD  UCSC-MLOM-C25Q-04 FCH22337SV2  I-Y

관련 정보

- Cisco Intersight Managed Mode 컨피그레이션 가이드

- Cisco UCS C-Series Servers Integrated Management Controller CLI 컨피그레이션 가이드, 릴리스 4.3

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems