목차

소개

시나리오 1. VIC 14XX와 UCSM의 통합

UCS 패브릭 인터커넥트에 직접 연결

UCS 패브릭 인터커넥트에 단일 와이어 연결

시나리오 2. 독립형 모드의 VIC 14XX

CIMC 명령줄을 통해 포트 채널 모드 구성

시나리오 3. 포트 채널의 독립형 모드에서 VIC 14XX - LACP 사용

FEC(Forward Error Correction) 모드에 대한 세부 정보:

관련 정보

소개

이 문서에서는 Cisco UCS(Unified Computing Systems) C-Series 네트워크 어댑터 14XX를 사용하는 경우에만 사용할 수 있는 절차에 대해 설명합니다.

시나리오 1. VIC 14XX와 UCSM의 통합

구현 세부 정보:

VIC 14xx에는 4개의 포트가 있습니다.포트 채널이 활성화된 경우 포트 1-2는 동일한 스위치/FI로 이동해야 하며 포트 3-4는 다른 스위치/FI로 이동할 수 있습니다.

포트 채널 모드 변경은 독립형 모드에서만 지원됩니다(UCSM 모드에서는 포트 채널을 항상 활성화(기본값)해야 하므로 모드를 변경할 옵션이 없습니다.

UCS 패브릭 인터커넥트에 직접 연결

UCS 패브릭 인터커넥트에 단일 와이어 연결

시나리오 2. 독립형 모드의 VIC 14XX

구현 세부 정보:

포트 채널 모드 변경은 독립형 모드에서만 지원됩니다.

독립형 모드에서 포트 채널 모드를 DISABLE(비활성화) 또는 ENABLE(활성화)하려면 강조 표시된 확인란의 선택을 취소합니다.

*PC가 활성화된 경우:Uplink port(업링크 포트) 필드에서 vNIC를 생성하기 위해 2개의 인터페이스 또는 Uplink(업링크)만 표시됩니다.

Po1 - 물리적 포트 1 및 2가 번들로 제공됨

Po2 - 물리적 포트 3 및 4가 번들로 제공됨

*PC가 비활성화된 경우:Uplink port(업링크 포트) 필드에서 vNIC를 생성하려면 4개의 이더넷 인터페이스(Eth 0,1,2,3)가 활성 상태여야 합니다.

참고:포트 채널 컨피그레이션을 변경하면 이전에 생성한 모든 vNIC 및 vHBA가 삭제되고 컨피그레이션이 공장 기본값으로 복원됩니다.

CIMC 명령줄을 통해 포트 채널 모드 구성

C240# scope chassis

C240 /chassis # scope adapter 5

C240 /chassis/adapter # set portchannel disabled

C240 /chassis/adapter *# commit

포트 채널 모드 스위치 후 vNIC 컨피그레이션이 손실되고 새 기본 vNIC가 생성됩니다.

계속하시겠습니까?[y|N]y

경고:포트 채널 모드 변경

- 모든 vnic 컨피그레이션이 공장 기본값으로 재설정됩니다.

- 새 VNIC 어댑터 설정은 다음 서버 재설정 시 적용됩니다.

- 추가 컨피그레이션을 수행하기 전에 서버를 재설정하십시오.

시나리오 3. 포트 채널의 독립형 모드에서 VIC 14XX - LACP 사용

기본 포트 채널이 활성화되면 VIC 1455/1457에서 MCT(Multi-Chassis Trunking)의 각 TOR 스위치로 연결되는 단일 링크가 있는 서버의 OS에서 스위치 종속 포트 채널을 사용할 수 있습니다. MCT의 예로는 Cisco의 VPC 또는 타사 스위치에서 지원되는 mLAG가 있습니다.

주의 - 각 TOR에 대한 듀얼 링크와 VIC에 기본 포트 채널이 있는 경우 서버의 OS에서 스위치 종속 포트 채널을 사용할 수 없습니다.이 경우 각 TOR에서 비-lacp 포트 채널을 생성해야 하며 MCT 포트 채널 스패닝 다중 TOR 스위치와 같은 VPC는 사용할 수 없습니다.

또 다른 중요한 요점은 다음과 같습니다.

LACP는 ESXi의 표준 스위치에서 지원되지 않습니다.LACP를 지원하려면 DVS 스위치가 있어야 함

https://kb.vmware.com/s/article/1001938

FEC(Forward Error Correction) 모드에 대한 세부 정보:

FEC 모드는 25G 링크 속도에만 적용됩니다.14xx 어댑터에서 어댑터에 설정된 FEC 모드는 스위치의 FEC 모드와 일치해야 합니다.그렇지 않으면 링크가 나타나지 않습니다.

기본값은 Auto입니다.

Server# scope chassis

Server /chassis # scope adapter 1

Server /chassis/adapter # scope ext-eth-if 1

Server /chassis/adapter/ext-eth-if # set admin-fec-mode cl74

Server /chassis/adapter/ext-eth-if* # commit

Changes to the network settings will be applied immediately.

You may lose connectivity to the Cisco IMC and may have to log in again.

Do you wish to continue? [y/N] y

Port 1:

MAC Address: 00:5D:73:1C:6C:58

Link State: LinkDown

Encapsulation Mode: CE

Admin Speed: Auto

Operating Speed: -

Link Training: N/A

Admin FEC Mode: cl74

Operating FEC Mode: Off

Connector Present: NO

Connector Supported: N/A

Connector Type: N/A

Connector Vendor: N/A

Connector Part Number: N/A

Connector Part Revision: N/A

Server /chassis/adapter/ext-eth-if #

알려진 결함: CSCvp97248     VIC 14xx 어댑터의 자동 FEC 모드는 삽입된 트랜시버를 기반으로 변경해야 합니다.

관련 정보

- https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c-series_integration/ucsm4-0/b_C-Series-Integration_UCSM4-0/b_C-Series-Integration_UCSM4-0_chapter_0110.html

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems