목차

관련 Cisco 지원 커뮤니티 토론

일부 Cisco RAID 컨트롤러에서 FW를 업그레이드/다운그레이드한 후 VMWare 데이터 저장소 복구

소개

이 문서의 목적은 일부 Cisco RAID 컨트롤러에서 펌웨어(FW)를 다운그레이드할 때 VMWare 데이터 저장소 손실 문제를 해결하는 것입니다.

이 문제는 다음 Cisco 하드웨어/소프트웨어의 조합에 영향을 미칩니다.

서버:

UCSC-C3160, UCSC-C220-M4s, UCSC-C220-M4L, UCSC-C240-M4S, UCSC-C240-M4SX, UCSC-C240-M4S, UCSC 240-M4L, UCSC-C22-M3S, UCSC-C22-M3L, UCSC-C24-M3S, UCSC-C24-M3S2, UCSC-C24-M3L, UCSC-C460-M4

스토리지 컨트롤러:

UCS-RAID-9266-8i, UCS-RAID-9266CV-8i, UCS-RAID-9271-8i, UCS-RAID-9271CV-8i, UCS-RAID-9285CV-96RAID-928i CV-8E, UCSC-MRAID-12G, UCSC-MRAID12G-512, UCSC-MRAID12G-1GB, UCSC-MRAID12G-2GB, UCSC-MRAID12G-4GB, UCSC-SAS0303222222G,-8E, UCSC-C3X60-R4GB, UCSC-C3X60-HBA, UCSC-C3X60-R1GB

섀시 펌웨어:

이 문제는 릴리스 2.0(4) 이상에서 2.0(3) 이하로 다운그레이드하려는 고객에게 영향을 미칩니다.이는 아직 패치되지 않은 펌웨어 버전으로 업그레이드한 일부 고객(2.0(3)에서 2.0(6f) 이전 버전으로 업그레이드)에도 영향을 미칩니다.

참고: 이 업그레이드는 C220/C240 M3 서버와 9271CV-8i/9271-8i 기반 RAID 컨트롤러를 조합한 고객에게만 영향을 미칩니다.

고객 가시성/영향:
고객은 특정 FW 업그레이드/다운그레이드 후 VMWare 데이터 저장소가 손실되는 것을 볼 수 있습니다.이는 VMWare 부팅 드라이브에 영향을 주지 않습니다.VSphere 클라이언트에서 데이터 저장소 상태는 다음과 같을 수 있습니다.

사용자는 /var/log/vmkernal.log 파일에서 다음 메시지를 볼 수도 있습니다.

업무 환경:

VMWare는 여기서 해결 방법을 제공합니다. http://kb.vmware.com/kb/1011387

권장되는 해결 방법은 vSphere 클라이언트에서 가져온 것이지만, 이 페이지에는 webUI 및 CLI 기반 지침도 있습니다.

ESXi 5.x에서 vSphere 클라이언트

1.    vSphere Client에 로그인하고 인벤토리 패널에서 서버를 선택합니다.

2 .    구성 탭의 하드웨어 패널에서 스토리지 를 클릭합니다.

3 .    스토리지 추가를 클릭합니다.

4.    디스크/LUN 스토리지 유형을 선택합니다.

5.    Next(다음)를 클릭합니다.

6.    LUN 목록에서 VMFS Label 열에 데이터 저장소 이름이 표시된 LUN을 선택합니다.

메모:VMFS 레이블 열에 있는 이름은 LUN이 기존 VMFS 데이터 저장소의 복제본을 포함하는 복제본임을 나타냅니다.

7 .    Next(다음)를 클릭합니다.

8.    마운트 옵션 아래에 다음 옵션이 표시됩니다.

a.    기존 서명 유지:LUN을 영구적으로 마운트(예: 재부팅 시 LUN 마운트)

b.    새 서명 할당:LUN 재서명

c.     디스크 포맷:LUN 다시 포맷

참고:

디스크 포맷 LUN의 기존 데이터를 삭제합니다.재서명을 시도하기 전에 다른 호스트에서 해당 VMFS 볼륨에서 실행 중인 가상 시스템이 없는지 확인합니다. 가상 시스템은 vCenter Server 인벤토리에서 유효하지 않게 되고 해당 호스트에 다시 등록됩니다.

9 .    볼륨에 대해 원하는 옵션을 선택합니다.

10. Ready to Complete 페이지에서 데이터 저장소 컨피그레이션 정보를 검토합니다.

11 . 마침을 클릭합니다.