목차

소개

사전 요구 사항

사용되는 구성 요소

배경 정보

예상 재부팅

예기치 않은 재부팅

주요 내용

분석을 위한 로그 번들 수집

다른 재부팅 및 종료 조건에 대한 예상 출력

OS에서 재부팅 - ESXi, RHEL 및 Windows

OBFL 로그

RHEL - /var/log/messages

Windows - 이벤트 로그

OS에서 종료 - ESXi, RHEL 및 Windows

OBFL 로그:

ESXi - /var/log/hostd.log

RHEL - /var/log/messages

Windows - 이벤트 로그

CIMC에서 전원 켜기

OBFL 로그:

CIMC의 전원 주기

OBFL 로그

CIMC에서 전원 끄기

OBFL 로그

PSU 장애 시 전력 손실

OBFL 로그

전면 단추 전원 끄기

OBFL 로그

전면 단추 전원 켜기

OBFL 로그

관련 정보

소개

이 문서에서는 재부팅 또는 종료가 하드웨어에서 시작되었는지 또는 운영 체제(OS)에서 시작되었는지 확인하는 방법에 대해 설명합니다.

서버가 재부팅되거나 종료된 이유를 확인할 때 중점적으로 살펴볼 수 있는 로그 위치는 몇 가지가 있습니다.CIMC(Cisco Integrated Management Controller) 기술 지원을 통해 검색할 때 /var/log/messages 또는 OBFL(Onboard Failure Logging) 로그를 확인합니다.

이 문서에서 제공하는 출력은 /var/log/messages 또는 OBFL의 출력과 ESXi, RHEL 및 Windows의 OS 로그입니다.

사전 요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- Cisco UCS(Unified Computing System) C200-M1 펌웨어 버전 1.4(3w)

- Cisco UCS C210-M2 펌웨어 버전 1.4(3w)

- Cisco UCS C220-M3 펌웨어 버전 2.0(3d)

- Cisco UCS C220-M4 펌웨어 버전 2.0(3f)

- ESXi 5.0 U2

- RHEL 6.6

- Windows 2008 R2

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

배경 정보

재부팅은 예상되거나 예기치 않은 것일 수 있습니다.재부팅이 예상되면 모든 관심 있는 당사자가 이를 기대하는 것은 아닐 수 있습니다.모든 사용자가 작업을 인식하도록 하려면 재부팅 또는 종료 유지 관리 작업에 대한 변경 제어 프로세스를 적용하는 것이 중요합니다.

예상 재부팅

이것은 사람, 프로세스 또는 스크립트에서 의도적으로 시작한 재부팅 또는 종료 이벤트입니다.이는 여러 방법 중 하나로 시작할 수 있습니다.이러한 로그 조각을 통해 어떤 재부팅 시나리오가 발생했는지 식별할 수 있으므로 누가 또는 어떤 작업을 수행했는지 추적할 수 있습니다.

- CIMC GUI를 통해

- OS에서

- 서버 앞면에 있는 전면 패널 단추를 누르면

예기치 않은 재부팅

이는 계획되거나 예상되지 않은 재부팅이지만 작업을 시작한 사람이나 프로세스에 의해 여전히 예상할 수 있습니다. 또한 데이터 센터의 PSU 장애 또는 전력 손실과 같은 하드웨어 장애가 발생했을 수도 있습니다.이러한 작업은 여러 가지 방법으로 시작할 수 있습니다.

전면 패널 단추를 눌렀다고 판단되면 재부팅 시 데이터 센터에 물리적으로 액세스한 사용자를 추적할 수 있습니다.전원 문제인 경우 데이터 센터 팀에 문의하여 해당 시점에 전원 장애가 발생했는지 확인하십시오.

- CIMC GUI를 통해

- OS에서

- 서버 앞면에 있는 전면 패널 단추를 누르면

- 하드웨어 장애(예: PSU 장애 또는 불량 전원 케이블)에서

- 데이터 센터의 PDU(Power Distribution Unit) 장애

- 데이터 센터의 UPS(무정전 전원 공급 장치) 장애 또는 전원 손실 또는 브라운아웃

주요 내용

- CIMC가 시작한 재부팅, 종료 및 전원 로그온은 항상 로그에 "do_power" 키워드를 포함합니다.

- 이후 펌웨어 버전을 실행할 때 전면 패널 단추 누름에는 "passthrough_pin2_isr"이 포함됩니다.또한 OS 레벨 이벤트의 상관관계가 없는 경우도 있습니다.

- OS에서 시작한 재부팅 및 종료 시 OS 레벨 이벤트가 연결됩니다.또한 "do_power"가 기록되지 않으며 "고전압 모드"가 대신 기록될 수 있습니다.

분석을 위한 로그 번들 수집

관련 로그를 검토하기 전에 먼저 로그 번들을 생성해야 합니다.이 문서의 출력 예와 비교할 때 참조할 수 있도록 필요한 로그를 작성하려면 다음 리소스를 사용하십시오.

C-Series CIMC 기술 지원

기술 지원 파일(B 및 C 시리즈)을 수집하는 시각적 가이드

ESXi

vmware 기술 자료

RHEL

Red Hat Enterprise Linux 4.6 이상에서 보고서를 생성하는 방법 및 보고서란 무엇입니까?

윈도우

Windows 이벤트 로그 보관

다른 재부팅 및 종료 조건에 대한 예상 출력

OS에서 재부팅 - ESXi, RHEL 및 Windows

OBFL 로그

5:2017 Mar  2 09:46:44:BMC:kernel:-:<5>[lpc_reset_isr_handler]:79:LPC Reset ISR -> ResetState: 1

5:2017 Mar  2 09:46:44:BMC:kernel:-:<5>[readPostData]:525:BIOS_POST_CMPLT Asserted --> BIOS has completed

5:2017 Mar  2 09:46:44:BMC:kernel:-:<5>[lpc_reset_isr_handler]:79:LPC Reset ISR -> ResetState: 0

5:2017 Mar  2 09:46:44:BMC:kernel:-:<5>[lpc_reset_handler_Port80_Capture_setup]:566:

BIOS_POST_CMPLT De-asserted --> BIOS is running

5:2017 Mar  2 09:46:44:BMC:kernel:-:<5>[block_transfer_fetch_host_request_for_app]:1860:

block_transfer_fetch_host_request_for_app: BT_OPEN_FOR_READ: HostDescriptor = 4740 : Filename = BiosTech_7.txt

5:2017 Mar  2 09:46:44:BMC:BIOSReader:1304: BIOSReader.c:242:File Open : BiosTech_7.txt

5:2017 Mar  2 09:46:44:BMC:kernel:-:<5>[block_transfer_fetch_host_request_for_app]:1944:

block_transfer_fetch_host_request_for_app : BT_FILE_CLOSE : HostBTDescr = 4740 : FName = BiosTech_7.txt

5:2017 Mar  2 09:46:44:BMC:BIOSReader:1304: BIOSReader.c:748:File Close : /var/nuova/BIOS/BiosTech_7.txt

5:2017 Mar  2 09:46:44:BMC:lv_dimm:1625: lv_dimm.c:129:[lpc_reset_seen]

LPC Reset Count is Different [0x77:0x78] Asserted LPC Reset Seen

5:2017 Mar  2 09:46:44:BMC:lv_dimm:1625: common.c:940:Disabling Sensor scan for sensor 0x83.

5:2017 Mar  2 09:46:44:BMC:lv_dimm:1625: common.c:940:Disabling Sensor scan for sensor 0x84.

5:2017 Mar  2 09:46:44:BMC:lv_dimm:1625: common.c:940:Disabling Sensor scan for sensor 0x85.

5:2017 Mar  2 09:46:44:BMC:lv_dimm:1625: common.c:940:Disabling Sensor scan for sensor 0x86.

5:2017 Mar  2 09:46:44:BMC:lv_dimm:1625: common.c:940:Disabling Sensor scan for sensor 0x89.

5:2017 Mar  2 09:46:44:BMC:lv_dimm:1625: common.c:940:Disabling Sensor scan for sensor 0x8a.

5:2017 Mar  2 09:46:44:BMC:lv_dimm:1625: common.c:940:Disabling Sensor scan for sensor 0x91.

5:2017 Mar  2 09:46:44:BMC:lv_dimm:1625: common.c:940:Disabling Sensor scan for sensor 0x92.

5:2017 Mar  2 09:46:44:BMC:lv_dimm:1625: lv_dimm.c:200:[transition_function]

Starting Transition to [High Voltage Mode] from [Unknown Mode]

5:2017 Mar  2 09:46:44:BMC:lv_dimm:1625: common.c:940:Disabling Sensor scan for sensor 0x83.

5:2017 Mar  2 09:46:44:BMC:lv_dimm:1625: common.c:940:Disabling Sensor scan for sensor 0x84.

5:2017 Mar  2 09:46:44:BMC:lv_dimm:1625: common.c:940:Disabling Sensor scan for sensor 0x85.

5:2017 Mar  2 09:46:44:BMC:lv_dimm:1625: common.c:940:Disabling Sensor scan for sensor 0x86.

5:2017 Mar  2 09:46:44:BMC:lv_dimm:1625: common.c:940:Disabling Sensor scan for sensor 0x89.

5:2017 Mar  2 09:46:44:BMC:lv_dimm:1625: common.c:940:Disabling Sensor scan for sensor 0x8a.

5:2017 Mar  2 09:46:44:BMC:lv_dimm:1625: common.c:940:Disabling Sensor scan for sensor 0x91.

5:2017 Mar  2 09:46:44:BMC:lv_dimm:1625: common.c:940:Disabling Sensor scan for sensor 0x92.

5:2017 Mar  2 09:46:44:BMC:lv_dimm:1625: lv_dimm.c:220:[transition_function]

Transition to [High Voltage Mode] Success

...

5:2017 Mar  2 09:47:01:BMC:BIOSReader:1304: BIOSReader.c:748:File Close : /var/nuova/BIOS/DimmTempOffset

5:2017 Mar  2 09:47:06:BMC:kernel:-:<5>[lpc_reset_isr_handler]:79:LPC Reset ISR -> ResetState: 1

5:2017 Mar  2 09:47:06:BMC:kernel:-:<5>drivers/bmc/usb/usb1.1/se_pilot2_udc_usb1_1.c:2290:

USB FS: VDD Power WAKEUP- Power Good = OFF

5:2017 Mar  2 09:47:06:BMC:BIOSReader:1304: BIOSReader.c:748:File Close : /var/nuova/BIOS/BiosTech.txt

5:2017 Mar  2 09:47:06:BMC:kernel:-:<5>[se_pilot2_wakeup_interrupt]:2561:USB HS: VDD Power = OFF

5:2017 Mar  2 09:47:06:BMC:kernel:-:<5>[block_transfer_fetch_host_request_for_app]:1944:

block_transfer_fetch_host_request_for_app : BT_FILE_CLOSE : HostBTDescr = 4756 : FName = BiosTech.txt

5:2017 Mar  2 09:47:06:BMC:IPMI:1497: Rack_FanCtrl.c:1183:fscUpdateActualFanPolicyFile:

Applied Policy: N/A, Configuration Status: PENDING - Host powered off

5:2017 Mar  2 09:47:06:BMC:IPMI:1466: Pilot2SrvPower.c:466:Blade Power Changed To: [ OFF ]

5:2017 Mar  2 09:47:06:BMC:selparser:1547: selparser.c:710:

# 7E 03 00 00 01 02 00 00 6A 30 B8 58 20 00 04 25 05 00 00 00 08 00 FF FF # 37e | 03/02/2017 09:47:06

| CIMC | Entity presence MAIN_POWER_PRS #0x05 | Device Absent | Asserted

...

5:2017 Mar  2 09:47:12:BMC:kernel:-:<5>[se_pilot2_wakeup_interrupt]:2561:USB HS: VDD Power = ON

5:2017 Mar  2 09:47:12:BMC:kernel:-:<5>[se_pilot2_udc_usb_connect]:2685:Failed  USB2.0 register test

5:2017 Mar  2 09:47:12:BMC:kernel:-:last message repeated 2 times

5:2017 Mar  2 09:47:12:BMC:kernel:-:<5>[lpc_reset_isr_handler]:79:LPC Reset ISR -> ResetState: 0

5:2017 Mar  2 09:47:12:BMC:kernel:-:<5>[lpc_reset_handler_Port80_Capture_setup]:566:

BIOS_POST_CMPLT De-asserted --> BIOS is running

5:2017 Mar  2 09:47:12:BMC:kernel:-:<5>[block_transfer_fetch_host_request_for_app]:1860:

block_transfer_fetch_host_request_for_app: BT_OPEN_FOR_READ: HostDescriptor = 4778 : Filename = BiosTech_7.txt

5:2017 Mar  2 09:47:12:BMC:BIOSReader:1304: BIOSReader.c:242:File Open : BiosTech_7.txt

5:2017 Mar  2 09:47:12:BMC:kernel:-:<5>[block_transfer_fetch_host_request_for_app]:1944:

block_transfer_fetch_host_request_for_app : BT_FILE_CLOSE : HostBTDescr = 4778 : FName = BiosTech_7.txt

5:2017 Mar  2 09:47:12:BMC:BIOSReader:1304: BIOSReader.c:748:File Close : /var/nuova/BIOS/BiosTech_7.txt

5:2017 Mar  2 09:47:12:BMC:selparser:1547: selparser.c:710:

# 7F 03 00 00 01 02 00 00 6F 30 B8 58 20 00 04 25 05 00 00 00 08 01 FF FF # 37f

| 03/02/2017 09:47:11 | CIMC | Entity presence MAIN_POWER_PRS #0x05 | Device Present | Asserted

5:2017 Mar  2 09:47:12:BMC:IPMI:1495: Pilot2SrvPower.c:466:Blade Power Changed To: [ ON ]

OS에서 이 이벤트를 시작한 이유에 대한 자세한 내용은 ESXi 로그를 참조하십시오.

- /var/log/vmksummary.log

- /var/log/vmkernel.log

- /var/log/hostd.log

- /var/log/shell.log

VMware KB

RHEL - /var/log/messages

May 12 12:55:00 localhost rtkit-daemon[10450]: Demoting known real-time threads.

May 12 12:55:00 localhost rtkit-daemon[10450]: Successfully demoted thread

10987 of process 10987 (/usr/bin/pulseaudio).

May 12 12:55:00 localhost console-kit-daemon[10311]: WARNING: no sender#012

May 12 12:55:00 localhost rtkit-daemon[10450]: Demoted 1 threads.

May 12 12:55:00 localhost rpcbind: rpcbind terminating on signal.

Restart with "rpcbind -w" May 12 12:55:00 localhost init:

Disconnected from system bus

May 12 12:55:00 localhost auditd[3587]: The audit daemon is exiting.

May 12 12:55:00 localhost kernel: type=1305 audit(1431453300.949:33):

audit_pid=0 old=3587 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:

system_r:auditd_t:s0 res=1

May 12 12:55:01 localhost kernel: type=1305 audit(1431453301.053:34):

audit_enabled=0 old=1 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:

system_r:auditctl_t:s0 res=1

May 12 12:55:01 localhost kernel: Kernel logging (proc) stopped.

May 12 12:55:01 localhost rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="5.8.10"

x-pid="3617" x-info="http://www.rsyslog.com"] exiting on signal 15.

May 12 12:58:27 localhost kernel: imklog 5.8.10, log source = /proc/kmsg started.

May 12 12:58:27 localhost rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="5.8.10"

x-pid="3631" x-info="http://www.rsyslog.com"] start

May 12 12:58:27 localhost kernel: Initializing cgroup subsys cpuset

May 12 12:58:27 localhost kernel: Initializing cgroup subsys cpu

May 12 12:58:27 localhost kernel: Linux version 2.6.32-504.el6.x86_64

(mockbuild@x86-023.build.eng.bos.redhat.com) (gcc version 4.4.7 20120313

(Red Hat 4.4.7-11) (GCC) ) #1 SMP Tue Sep 16 01:56:35 EDT 2014

May 12 12:58:27 localhost kernel: Command line:

ro root=/dev/mapper/VolGroup-lv_root rd_NO_LUKS LANG=en_US.UTF-8

rd_NO_MD rd_LVM_LV=VolGroup/lv_swap SYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=auto

rd_LVM_LV=VolGroup/lv_root  KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us rd_NO_DM rhgb quiet

RHEL 재부팅 문제를 해결하는 방법에 대한 자세한 내용은 이 Red Hat  KB기사를 참조하십시오.

Windows - 이벤트 로그

Event 1074

The process Explorer.EXE has initiated the restart of computer

WIN-5JPBKNMMRNF on behalf of user WIN-5JPBKNMMRNF\Administrator

for the following reason: Other (Planned)

Reason Code: 0x85000000

Shutdown Type: restart

Comment: C-Series Test

Event 1074

The process C:\Windows\system32\winlogon.exe (WIN-5JPBKNMMRNF) has initiated the restart

of computer WIN-5JPBKNMMRNF on behalf of user WIN-5JPBKNMMRNF\Administrator

for the following reason: No title for this reason could be found

Reason Code: 0x500ff

Shutdown Type: restart  Comment:

Event 109

The kernel power manager has initiated a shutdown transition.

Event 13

The operating system is shutting down at system time ?2015?-?05?-?18T08:26:32.778837300Z.

Event 12

The operating system started at system time ?2015?-?05?-?18T08:28:28.610798500Z.

Windows 이벤트 로그에 대한 자세한 내용은 이 TechNet 문서를 참조하십시오 .

OS에서 종료 - ESXi, RHEL 및 Windows

OBFL 로그:

5:2015 May 12 18:03:37:BMC:IPMI:1563: Bridge.c:1478:audit from:kcs

Fn:0x6 Cmd:0x6 Data&colon; 0x85 0x83

5:2015 May 12 18:03:37:BMC:IPMI:1563: Bridge.c:1484:audit Resp:0x0

5:2015 May 12 18:03:38:BMC:kernel:-:<5>[lpc_reset_isr_handler]:79:LPC

Reset ISR -> ResetState: 1

5:2015 May 12 18:03:38:BMC:kernel:-:<5>[readPostData]:519:BIOS_POST_

CMPLT Asserted --> BIOS has completed

5:2015 May 12 18:03:38:BMC:kernel:-:<5>drivers/bmc/usb/usb1.1/se_pilot2_udc_

usb1_1.c:2288:USB FS:

VDD Power WAKEUP- Power Good = OFF

5:2015 May 12 18:03:38:BMC:kernel:-:<5>[se_pilot2_wakeup_interrupt]

:2561:USB HS: VDD Power = OFF

5:2015 May 12 18:03:38:BMC:IPMI:1563: Pilot3SrvPower.c:484:Blade Power Changed To: [ OFF ]

5:2015 May 12 18:03:38:BMC:video_trigger:-: video_trigger.c:262:

Sending event_ipmi_power_state_change (OFF) ..

5:2015May 12 18:03:39:BMC:selparser:1602: selparser.c:678:

# 11 04 00 00 01 02 00 00 7A 40 52 55 2C 60 04 DC 1A 00 00 00 F4 03 00 00

# 411 | 05/12/2015 18:03:38 | Unknown #0x602c | Unknown #0x1a |

5:2015 May 12 18:03:39:BMC:selparser:1602: selparser.c:678:

# 12 04 00 00 01 02 00 00 7A 40 52 55 20 00 04 25 A9 00 00 00 08 00 FF FF  # 412 |

05/12/2015 18:03:38 | CIMC | Entity presence MAIN_POWER_PRS #0xa9 | Device Absent | Asserted

ESXi - /var/log/hostd.log

2015-05-15T00:46:01.809Z [28B69B90 info 'TaskManager'] Task Created :

haTask--vim.host.AutoStartManager.autoPowerOff-245137084

2015-05-15T00:46:01.810Z [28AE7B90 info 'TaskManager'] Task Completed :

haTask--vim.host.AutoStartManager.autoPowerOff-245137084 Status success

2015-05-15T00:46:01.814Z [28AE7B90 verbose 'Default']

CloseSession called for session id=526869fe-3f96-f54a-4bb6-41250fa3242b

2015-05-15T00:46:01.814Z [28AE7B90 info 'ha-eventmgr'] Event 107 : User dcui logged out

2015-05-15T00:46:01.822Z [28AA6B90 verbose 'Proxysvc Req00060'] New proxy client SSL

(TCP(local=127.0.0.1:0, peer=127.0.0.1:58274))

2015-05-15T00:46:01.822Z [28AA6B90 warning 'Proxysvc Req00060'] Error reading from

client while waiting for header: N7Vmacore15SystemExceptionE(Connection reset by peer)

2015-05-15T00:46:02.077Z [29441B90 verbose 'Proxysvc Req00061'] New proxy client

SSL(TCP(local=127.0.0.1:443, peer=127.0.0.1:58877))

2015-05-15T00:46:02.088Z [28AE7B90 verbose 'Ticket 52 27 9e 4d f0 16 ac aa-13 f8

86 f9 f1 a3 61 8b'] Ticket issued for dcui

2015-05-15T00:46:02.090Z [2930AB90 verbose 'Ticket 52 27 9e 4d f0 16 ac aa-13 f8

86 f9 f1 a3 61 8b'] Ticket used

Accepted password for user dcui from 127.0.0.1

2015-05-15T00:46:02.090Z [2930AB90 info 'Vimsvc'] [Auth]: User dcui

2015-05-15T00:46:02.091Z [2930AB90 info 'ha-eventmgr'] Event 108 :

User dcui@127.0.0.1 logged in

2015-05-15T00:46:02.093Z [29366B90 info 'InternalServiceInstance'] Shutting down service

2015-05-15T00:46:22.104Z [FFAB2AD0 error 'Default'] SSLStreamImpl::

BIORead (291a1000) timed out

Section for VMware ESX, pid=2882, version=5.0.0, build=build-914586, option=Release

RHEL - /var/log/messages

May 12 13:03:24 localhost init: tty (/dev/tty2) main process

(10152) killed by TERM signal

May 12 13:03:24 localhost init: tty (/dev/tty3) main process

(10154) killed by TERM signal

May 12 13:03:24 localhost init: tty (/dev/tty4) main process

(10156) killed by TERM signal

May 12 13:03:24 localhost init: tty (/dev/tty5) main process

(10158) killed by TERM signal

May 12 13:03:24 localhost init: tty (/dev/tty6) main process

(10162) killed by TERM signal

May 12 13:03:25 localhost abrtd: Got signal 15, exiting

May 12 13:03:29 localhost acpid: exiting

May 12 13:03:30 localhost NetworkManager[9732]: <info>

caught signal 15, shutting down normally.

May 12 13:03:30 localhost NetworkManager[9732]: <info> (eth0): cleaning up...

May 12 13:03:30 localhost NetworkManager[9732]: <info> (eth0): taking down device.

May 12 13:03:30 localhost NetworkManager[9732]: <info> (eth1): cleaning up...

May 12 13:03:30 localhost NetworkManager[9732]: <info> (eth1): taking down device.

May 12 13:03:30 localhost NetworkManager[9732]: <info> (eth4): cleaning up...

May 12 13:03:30 localhost NetworkManager[9732]: <info> (eth4): taking down device.

May 12 13:03:30 localhost NetworkManager[9732]: <info> (eth5): cleaning up...

May 12 13:03:30 localhost NetworkManager[9732]: <info> (eth5): taking down device.

May 12 13:03:30 localhost NetworkManager[9732]: <info> (eth6): cleaning up...

May 12 13:03:30 localhost NetworkManager[9732]: <info> (eth6): taking down device.

May 12 13:03:30 localhost NetworkManager[9732]: <info> (eth7): cleaning up...

May 12 13:03:30 localhost NetworkManager[9732]: <info> (eth7): taking down device.

May 12 13:03:30 localhost NetworkManager[9732]: <info> (eth2): cleaning up...

May 12 13:03:30 localhost NetworkManager[9732]: <info> (eth2): taking down device.

May 12 13:03:30 localhost NetworkManager[9732]: <info> (eth3): cleaning up...

May 12 13:03:30 localhost NetworkManager[9732]: <info> (eth3): taking down device.

May 12 13:03:30 localhost NetworkManager[9732]: <info> exiting (success)

May 12 13:03:31 localhost rpcbind: rpcbind terminating on signal.

Restart with "rpcbind -w"

May 12 13:03:31 localhost rtkit-daemon[10367]: Demoting known real-time threads.

May 12 13:03:31 localhost rtkit-daemon[10367]: Successfully demoted thread 1

0365 of process 10365 (/usr/bin/pulseaudio).

May 12 13:03:31 localhost rtkit-daemon[10367]: Demoted 1 threads.

May 12 13:03:31 localhost console-kit-daemon[10228]: WARNING: no sender#012

May 12 13:03:31 localhost init: Disconnected from system bus

May 12 13:03:31 localhost auditd[3601]: The audit daemon is exiting.

May 12 13:03:31 localhost kernel: type=1305 audit(1431453811.355:22):

audit_pid=0 old=3601 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u

:system_r:auditd_t:s0 res=1

May 12 13:03:31 localhost kernel: type=1305 audit(1431453811.459:23):

audit_enabled=0 old=1 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u

:system_r:auditctl_t:s0 res=1

May 12 13:03:31 localhost kernel: Kernel logging (proc) stopped.

May 12 13:03:31 localhost rsyslogd: [origin software="rsyslogd"

swVersion="5.8.10" x-pid="3631" x-info="http://www.rsyslog.com"] exiting on signal 15.

Windows - 이벤트 로그

Event 1074

The process C:\Windows\system32\winlogon.exe (WIN-5JPBKNMMRNF)

has initiated the power off of computer WIN-5JPBKNMMRNF on behalf

of user WIN-5JPBKNMMRNF\Administrator

for the following reason: No title for this reason could be found

Reason Code: 0x500ff

Shutdown Type: power off

Comment

Event 1074

The process Explorer.EXE has initiated the shutdown of computer

WIN-5JPBKNMMRNF on behalf of

user WIN-5JPBKNMMRNF\Administrator for the following reason: Other (Planned)

Reason Code: 0x85000000

Shutdown Type: shutdown

Comment: Shut down Test

Event 109

The kernel power manager has initiated a shutdown transition.

Event 13

The operating system is shutting down at system time ?2015?-?05?-?18T08:38:13.237425300Z.

CIMC에서 전원 켜기

OBFL 로그:

5:2015 May 12 18:08:31:BMC:kernel:-:<5>[__do_power_on]:340:__do_power_on

5:2015 May 12 18:08:31:BMC:IPMI:1563: Bridge.c:1478:audit from:kcs Fn:0x0 Cmd:0x2

Data&colon; 0x1

5:2015 May 12 18:08:31:BMC:kernel:-:<5>[__do_power_on]:345:Power Driver:

Power On Logic Pulse for 250ms @ 25164275955:2015 May 12 18:08:31:BMC:IPMI:

1563: Bridge.c:1484:audit Resp:0x0

5:2015 May 12 18:08:31:BMC:AUDIT:20723: Server power state modify (op:power-on)

5:2015 May 12 18:08:31:BMC:kernel:-:<5>drivers/bmc/usb/usb1.1/

se_pilot2_udc_usb1_1.c:2288:USB FS: VDD Power WAKEUP- Power Good = ON

5:2015 May 12 18:08:31:BMC:kernel:-:<5>[se_pilot2_wakeup_interrupt]

:2561:USB HS: VDD Power = ON

5:2015 May 12 18:08:31:BMC:kernel:-:<5>[se_pilot2_udc_usb_connect]:

2685:Failed  USB2.0 register test

5:2015 May 12 18:08:31:BMC:IPMI:1565: Pilot3SrvPower.c:481:  ->

Power State On: LPC RESET is NOT IN RESET; powerOnLPCOff[2]

5:2015 May 12 18:08:31:BMC:kernel:-:<5>[se_pilot2_udc_usb_connect]

:2685:Failed  USB2.0 register test

5:2015 May 12 18:08:31:BMC:IPMI:1565: Pilot3SrvPower.c:484:Blade

Power Changed To: [ ON ]

5:2015 May 12 18:08:31:BMC:kernel:-:<5>[lpc_reset_isr_handler]

:79:LPC Reset ISR -> ResetState: 0

5:2015 May 12 18:08:31:BMC:kernel:-:<5>[lpc_reset_handler_Port80_Capture_setup]

:560:BIOS_POST_CMPLT De-asserted --> BIOS is running

5:2015 May 12 18:08:31:BMC:IPMI:1566: Pilot3SrvPower.c:191:Pilot2SrvPowerOn

5:2015 May 12 18:08:31:BMC:kernel:-:<5>[__do_power_on]:375:

Power Driver: Power On Logic Done @ 2516427846

5:2015 May 12 18:08:31:BMC:BIOSReader:1247: BIOSReader.c:242:File Open : BiosTech_7.txt

5:2015 May 12 18:08:31:BMC:BIOSReader:1247: BIOSReader.c:748:File Close

: /var/nuova/BIOS/BiosTech_7.txt

5:2015 May 12 18:08:31:BMC:kernel:-:<5>[block_transfer_fetch_host_request_for_app]

:1860:block_transfer_fetch_host_request_for_app: BT_OPEN_FOR_READ:

HostDescriptor = 1406 : Filename = BiosTech_7.txt

5:2015 May 12 18:08:31:BMC:kernel:-:<5>[block_transfer_fetch_host_request_for_app]

:1944:block_transfer_fetch_host_request_for_app : BT_FILE_CLOSE :

HostBTDescr = 1406 : FName = BiosTech_7.txt

5:2015 May 12 18:08:32:BMC:kernel:-:<5>[block_transfer_fetch_host_request_for_app]

:1860:block_transfer_fetch_host_request_for_app: BT_OPEN_FOR_READ:

HostDescriptor = 1408 : Filename = BiosTech_6.txt

5:2015 May 12 18:08:32:BMC:BIOSReader:1247: BIOSReader.c:242:File Open : BiosTech_6.txt

5:2015 May 12 18:08:32:BMC:BIOSReader:1247: BIOSReader.c:748:File Close

: /var/nuova/BIOS/BiosTech_6.txt

5:2015 May 12 18:08:32:BMC:kernel:-:<5>[block_transfer_fetch_host_request_for_app]

:1944:block_transfer_fetch_host_request_for_app : BT_FILE_CLOSE :

HostBTDescr = 1408 : FName = BiosTech_6.txt

5:2015 May 12 18:08:32:BMC:video_trigger:-: video_trigger.c:262:Sending

event_ipmi_power_state_change (ON) ..

5:2015 May 12 18:08:32:BMC:video_trigger:-: video_trigger.c:137:Sending

event_server_boot_start..

5:2015 May 12 18:08:32:BMC:video_trigger:-: video_trigger.c:148:

Will be able to send event_server_crash..

5:2015 May 12 18:08:32:BMC:selparser:1602: selparser.c:678:

# 13 04 00 00 01 02 00 00 A0 41 52 55 2C 60 04 DC 1A 00 00 00 74 07 00 00

# 413 | 05/12/2015 18:08:32 | Unknown

#0x602c | Unknown #0x1a |

5:2015 May 12 18:08:32:BMC:selparser:1602: selparser.c:678:

# 14 04 00 00 01 02 00 00 A0 41 52 55 20 00 04 25 00 00 00 00 08 00 FF FF

# 414 | 05/12/2015 18:08:32 | CIMC | Entity presence BIOS_POST_CMPLT

#0x00 | Device Absent | Asserted

5:2015 May 12 18:08:32:BMC:kernel:-:<5>[block_transfer_fetch_host_request_for_app]

:1860:block_transfer_fetch_host_request_for_app: BT_OPEN_FOR_READ:

HostDescriptor = 1410 : Filename = BiosTech_5.txt

5:2015 May 12 18:08:32:BMC:kernel:-:<5>[block_transfer_fetch_host_request_for_app]

:1944:block_transfer_fetch_host_request_for_app : BT_FILE_CLOSE :

HostBTDescr = 1410 : FName = BiosTech_5.txt

5:2015 May 12 18:08:32:BMC:BIOSReader:1247: BIOSReader.c:242:File Open : BiosTech_5.txt

CIMC의 전원 주기

OBFL 로그

5:2015 May 12 19:18:45:BMC:kernel:-:<5>[do_cycle]:560:do_cycle

5:2015 May 12 19:18:45:BMC:IPMI:1563: Bridge.c:1478:audit from:kcs Fn:0x0

Cmd:0x2 Data&colon; 0x2

5:2015 May 12 19:18:45:BMC:kernel:-:<5>[__do_power_off]:298:__do_power_off

5:2015 May 12 19:18:45:BMC:IPMI:1563: Bridge.c:1484:audit Resp:0x0

5:2015 May 12 19:18:45:BMC:kernel:-:<5>[__do_power_off]:300:Power Driver:

Power Off Logic @ 2520641182

5:2015 May 12 19:18:45:BMC:IPMI:1566: Pilot3SrvPower.c:539:

Pilot2SrvPowerCycle

5:2015 May 12 19:18:45:BMC:AUDIT:20723: Server power state modify

(op:power-cycle)

5:2015 May 12 19:18:49:BMC:kernel:-:<5>[lpc_reset_isr_handler]:

79:LPC Reset ISR -> ResetState: 1

5:2015 May 12 19:18:49:BMC:kernel:-:<5>[readPostData]:519:

BIOS_POST_CMPLT Asserted --> BIOS has completed

5:2015 May 12 19:18:49:BMC:kernel:-:<5>drivers/bmc/usb/

usb1.1/se_pilot2_udc_usb1_1.c:2288:USB FS: VDD Power WAKEUP- Power Good = OFF

5:2015 May 12 19:18:49:BMC:kernel:-:<5>[se_pilot2_wakeup_interrupt]

:2561:USB HS: VDD Power = OFF

5:2015 May 12 19:18:49:BMC:video_trigger:-: video_trigger.c:262:

Sending event_ipmi_power_state_change (OFF) ..

5:2015 May 12 19:18:49:BMC:IPMI:1532: Pilot3SrvPower.c:484:

Blade Power Changed To: [ OFF ]

5:2015 May 12 19:18:49:BMC:selparser:1602: selparser.c:678:

# 1A 04 00 00 01 02 00 00 19 52 52 55 20 00 04 25 A9 00 00 00 08 00 FF FF

# 41a | 05/12/2015 19:18:49 | CIMC | Entity presence MAIN_POWER_PRS #0xa9

| Device Absent | Asserted

5:2015 May 12 19:18:55:BMC:selparser:1602: selparser.c:678:

# 1B 04 00 00 01 02 00 00 1E 52 52 55 2C 60 04 DC 1A 00 00 00 74 03 00 00

# 41b | 05/12/2015 19:18:54 | Unknown #0x602c | Unknown #0x1a |

5:2015 May 12 19:18:55:BMC:selparser:1602: selparser.c:678:

# 1C 04 00 00 01 02 00 00 1E 52 52 55 2C 60 04 16 16 00 00 00 0A 00 00 00

# 41c | 05/12/2015 19:18:54 | Unknown

#0x602c | Microcontroller/Coprocessor

#0x16 | Transition to Running | Asserted

5:2015 May 12 19:19:05:BMC:kernel:-:<5>[__do_power_on]:340:__do_power_on

5:2015 May 12 19:19:05:BMC:kernel:-:<5>[__do_power_on]:345:

Power Driver: Power On Logic Pulsefor 250ms @ 2520661694

5:2015 May 12 19:19:05:BMC:kernel:-:<5>drivers/bmc/usb/usb1.1/

se_pilot2_udc_usb1_1.c:2288:USB FS: VDD Power WAKEUP- Power Good = ON

5:2015 May 12 19:19:05:BMC:kernel:-:<5>[se_pilot2_wakeup_interrupt]

:2561:USB HS: VDD Power = ON

5:2015 May 12 19:19:05:BMC:kernel:-:<5>[se_pilot2_udc_usb_connect]:

2685:Failed  USB2.0 register test

5:2015 May 12 19:19:05:BMC:kernel:-:<5>[se_pilot2_udc_usb_connect]:

2685:Failed  USB2.0 register test

5:2015 May 12 19:19:05:BMC:kernel:-:<5>[lpc_reset_isr_handler]

:79:LPC Reset ISR -> ResetState: 0

5:2015 May 12 19:19:05:BMC:kernel:-:<5>[lpc_reset_handler_Port80_Capture_setup]

:560:BIOS_POST_CMPLT De-asserted --> BIOS is running

5:2015 May 12 19:19:05:BMC:IPMI:1566: Pilot3SrvPower.c:542:Pilot2SrvPowerCycle

5:2015 May 12 19:19:05:BMC:kernel:-:<5>[__do_power_on]

:375:Power Driver: Power On Logic Done @ 2520661945

5:2015 May 12 19:19:05:BMC:IPMI:1566: Pilot3SrvPower.c:481:

-> Power State On: LPC RESET is NOT IN RESET; powerOnLPCOff[2]

5:2015 May 12 19:19:05:BMC:IPMI:1566: Pilot3SrvPower.c:484:

Blade Power Changed To: [ ON ]

5:2015 May 12 19:19:06:BMC:BIOSReader:1247: BIOSReader.c:242:

File Open : BiosTech_7.txt

5:2015 May 12 19:19:06:BMC:BIOSReader:1247: BIOSReader.c:748:

File Close : /var/nuova/BIOS/BiosTech_7.txt

5:2015 May 12 19:19:06:BMC:kernel:-:<5>[block_transfer_fetch_host_

request_for_app]:1860:block_transfer_fetch_host_request_for_app:

BT_OPEN_FOR_READ: HostDescriptor = 1466 : Filename = BiosTech_7.txt

5:2015 May 12 19:19:06:BMC:kernel:-:<5>[block_transfer_fetch_host_

request_for_app]:1944:block_transfer_fetch_host_request_for_app :

BT_FILE_CLOSE : HostBTDescr = 1466 : FName = BiosTech_7.txt

5:2015 May 12 19:19:06:BMC:selparser:1602: selparser.c:678:

# 1D 04 00 00 01 02 00 00 29 52 52 55 2C 60 04 DC 1A 00 00 00 74 07 00 00

# 41d | 05/12/2015 19:19:05 | Unknown #0x602c | Unknown #0x1a |

5:2015 May 12 19:19:06:BMC:video_trigger:-: video_trigger.c:262:

Sending event_ipmi_power_state_change (ON) ..

5:2015 May 12 19:19:06:BMC:video_trigger:-: video_trigger.c:137:

Sending event_server_boot_start  ..

5:2015 May 12 19:19:06:BMC:video_trigger:-: video_trigger.c:148:

Will be able to send event_server_crash  ..

5:2015 May 12 19:19:06:BMC:kernel:-:<5>[block_transfer_fetch_host_

request_for_app]:1860:block_transfer_fetch_host_request_for_app:

BT_OPEN_FOR_READ: HostDescriptor = 1468 : Filename = BiosTech_6.txt

CIMC에서 전원 끄기

OBFL 로그

5:2015 May 12 20:18:25:BMC:kernel:-:<5>[__do_power_off]:298:__do_power_off

5:2015 May 12 20:18:25:BMC:IPMI:1563: Bridge.c:1478:audit from:kcs Fn:0x0

Cmd:0x2 Data&colon; 0x0

5:2015 May 12 20:18:25:BMC:kernel:-:<5>[__do_power_off]:300:Power Driver:

Power Off Logic@ 2524221543

5:2015 May 12 20:18:25:BMC:IPMI:1563: Bridge.c:1484:audit Resp:0x0

5:2015 May 12 20:18:25:BMC:AUDIT:20723: Server power state modify (op:power-off)

5:2015 May 12 20:18:30:BMC:kernel:-:<5>[lpc_reset_isr_handler]:

79:LPC Reset ISR -> ResetState: 1

5:2015 May 12 20:18:30:BMC:kernel:-:<5>[readPostData]:519:BIOS_POST_CMPLT

Asserted --> BIOS has completed

5:2015 May 12 20:18:30:BMC:kernel:-:<5>drivers/bmc/usb/usb1.1/se_pilot2_udc_

usb1_1.c:2288:USB FS: VDD Power WAKEUP- Power Good = OFF

5:2015 May 12 20:18:30:BMC:IPMI:1567: Pilot3SrvPower.c:484:Blade Power Changed To: [ OFF ]

5:2015 May 12 20:18:30:BMC:kernel:-:<5>[se_pilot2_wakeup_interrupt]:

2561:USB HS: VDD Power = OFF

5:2015 May 12 20:18:30:BMC:selparser:1602: selparser.c:678:

# 24 04 00 00 01 02 00 00 16 60 52 55 20 00 04 25 A9 00 00 00 08 00 FF FF

# 424 | 05/12/2015 20:18:30 | CIMC | Entity presence MAIN_POWER_PRS

#0xa9 | Device Absent | Asserted

5:2015 May 12 20:18:30:BMC:video_trigger:-: video_trigger.c:262:

Sending event_ipmi_power_state_change (OFF) ..

5:2015 May 12 20:18:31:BMC:vkcs_mux:1582: vkcs_mux.c:76:[REQ] 00 01

5:2015 May 12 20:18:36:BMC:IPMI:1566: Pilot3SrvPower.c:348:Pilot2SrvPowerOff

5:2015 May 12 20:18:37:BMC:kernel:-:<5>[__do_power_off]:298:__do_power_off

5:2015 May 12 20:18:37:BMC:blade-power:11311: host-power.c:53:POWER Off

5:2015 May 12 20:18:38:BMC:run-update:11313: ../..

/src/runupdate.c:511:Run-update Process Starting.

5:2015 May 12 20:18:38:BMC:run-update:11313: ../..

/src/runupdate.c:44:Setting FP Button Lock: current state 0

5:2015 May 12 20:18:38:BMC:kernel:-:<5>[lock_front_panel_buttons]

:1373:Front Panel Power Button is now permanently locked.

5:2015 May 12 20:18:38:BMC:kernel:-:<5>[lock_front_panel_buttons]

:1378:Front Panel Reset Button is now permanently locked.

PSU 장애 시 전력 손실

OBFL 로그

5:2015 May 15 14:29:12:BMC:kernel:-:<5>[lpc_reset_isr_handler]:

79:LPC Reset ISR -> ResetState: 1

5:2015 May 15 14:29:12:BMC:kernel:-:<5>[readPostData]:519:

BIOS_POST_CMPLT Asserted --> BIOS has completed

5:2015 May 15 14:29:12:BMC:kernel:-:<5>drivers/bmc/usb/usb1.1/

se_pilot2_udc_usb1_1.c:2288:USB FS: VDD Power WAKEUP- Power Good = OFF

5:2015 May 15 14:29:12:BMC:kernel:-:<5>[se_pilot2_wakeup_interrupt]

:2561:USB HS: VDD Power = OFF

5:2015 May 15 14:29:12:BMC:IPMI:1532: Pilot3SrvPower.c:484:

Blade Power Changed To: [ OFF ]

5:2015 May 15 14:29:12:BMC:video_trigger:-: video_trigger.c:262:

Sending event_ipmi_power_state_change (OFF) ..

5:2015 May 15 14:29:13:BMC:selparser:1602: selparser.c:678:

# 33 04 00 00 01 02 00 00 B8 02 56 55 20 00 04 08 27 00 00 00 03 00 FF FF

# 433 | 05/15/2015 14:29:12 | CIMC | Power supply PSU1_AC_OK

#0x27 | State Deasserted | Asserted

5:2015 May 15 14:29:13:BMC:selparser:1602: selparser.c:678:

# 34 04 00 00 01 02 00 00 B8 02 56 55 20 00 04 08 42 00 00 00 04 01 FF FF

# 434 | 05/15/2015 14:29:12 | CIMC | Power supply PMBUS_ALERT #0x42

| Predictive Failure asserted | Asserted

5:2015 May 15 14:29:13:BMC:selparser:1602: selparser.c:678:

# 35 04 00 00 01 02 00 00 B8 02 56 55 20 00 04 25 A9 00 00 00 08 00 FF FF

# 435 | 05/15/2015 14:29:12 | CIMC | Entity presence MAIN_POWER_PRS

#0xa9 | Device Absent | Asserted

5:1970 Jan  1 00:02:48:BMC:kernel:-:<5>Linux version 2.6.35.10

(buildsa@savbu-swbmc-vb1) (gcc version 3.4.5)

#2 Tue Nov 18 07:09:13 PST 2014 Unversioned directory

4:1970 Jan  1 00:02:48:BMC:kernel:-:<4>CPU: ARM926EJ-S [41069265]

revision 5 (ARMv5TEJ), cr=00053177

4:1970 Jan  1 00:02:48:BMC:kernel:-:<4>CPU: VIVT data cache, VIVT instruction cache

4:1970 Jan  1 00:02:48:BMC:kernel:-:<4>Machine: ServerEngines PILOT3 Hornet Board

4:1970 Jan  1 00:02:48:BMC:kernel:-:<4>Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback

전면 단추 전원 끄기

OBFL 로그

5:2015 May 15 14:50:19:BMC:kernel:-:<5>[passthrough_pin2_isr]:158:x86

Host Power Button Press

5:2015 May 15 14:50:19:BMC:kernel:-:<5>drivers/bmc/usb/usb1.1/se_pilot2_udc_

usb1_1.c:2288:USB FS: VDD Power WAKEUP- Power Good = ON

5:2015 May 15 14:50:19:BMC:kernel:-:<5>[se_pilot2_wakeup_interrupt]:2561:

USB HS: VDD Power = ON

5:2015 May 15 14:50:31:BMC:IPMI:1561: Bridge.c:1478:audit from:kcs Fn:0x6

Cmd:0x6 Data&colon; 0x85 0x83

5:2015 May 15 14:50:31:BMC:IPMI:1561: Bridge.c:1484:audit Resp:0x0

5:2015 May 15 14:50:35:BMC:kernel:-:<5>[lpc_reset_isr_handler]

:79:LPC Reset ISR -> ResetState: 1

5:2015 May 15 14:50:35:BMC:kernel:-:<5>[readPostData]:519:BIOS_POST_CMPLT

Asserted --> BIOS has completed

5:2015 May 15 14:50:35:BMC:video_trigger:-: video_trigger.c:262:

Sending event_ipmi_power_state_change (OFF) ..

5:2015 May 15 14:50:35:BMC:kernel:-:<5>drivers/bmc/usb/usb1.1/se_pilot2_udc_

usb1_1.c:2288:USB FS: VDD Power WAKEUP- Power Good = OFF

5:2015 May 15 14:50:35:BMC:kernel:-:<5>[se_pilot2_wakeup_interrupt]:

2561:USB HS: VDD Power = OFF

5:2015 May 15 14:50:35:BMC:IPMI:1531: Pilot3SrvPower.c:484:

Blade Power Changed To: [ OFF ]

5:2015 May 15 14:50:35:BMC:selparser:1602: selparser.c:678:

# A2 04 00 00 01 02 00 00 BB 07 56 55 2C 60 04 DC 1A 00 00 00 F4 03 00 00

# 4a2 | 05/15/2015 14:50:35 | Unknown #0x602c | Unknown #0x1a |

5:2015 May 15 14:50:35:BMC:selparser:1602: selparser.c:678:

# A3 04 00 00 01 02 00 00 BB 07 56 55 20 00 04 25 A9 00 00 00 08 00 FF FF

# 4a3 | 05/15/2015 14:50:35 | CIMC | Entity presence MAIN_POWER_PRS

#0xa9 | Device Absent | Asserted

전면 단추 전원 켜기

OBFL 로그

5:2015 May 15 14:51:18:BMC:kernel:-:<5>[passthrough_pin2_isr]

:158:x86 Host Power Button Press

5:2015 May 15 14:51:18:BMC:kernel:-:<5>drivers/bmc/usb/usb1.1/se_pilot2

_udc_usb1_1.c:2288:USB FS: VDD Power WAKEUP- Power Good = OFF

5:2015 May 15 14:51:18:BMC:kernel:-:<5>[se_pilot2_wakeup_interrupt]:

2561:USB HS: VDD Power = OFF

5:2015 May 15 14:51:19:BMC:kernel:-:<5>drivers/bmc/usb/usb1.1/se_pilot2_

udc_usb1_1.c:2288:USB FS: VDD Power WAKEUP- Power Good = ON

5:2015 May 15 14:51:19:BMC:kernel:-:<5>[se_pilot2_wakeup_interrupt]

:2561:USB HS: VDD Power = ON

5:2015 May 15 14:51:19:BMC:kernel:-:<5>[se_pilot2_udc_usb_connect]:

2685:Failed  USB2.0 register test

5:2015 May 15 14:51:19:BMC:kernel:-:<5>[se_pilot2_udc_usb_connect]:

2685:Failed  USB2.0 register test

5:2015 May 15 14:51:19:BMC:kernel:-:<5>[lpc_reset_isr_handler]:

79:LPC Reset ISR -> ResetState: 0

5:2015 May 15 14:51:19:BMC:kernel:-:<5>[lpc_reset_handler_Port80_Capture_setup]

:560:BIOS_POST_CMPLT De-asserted --> BIOS is running

5:2015 May 15 14:51:19:BMC:IPMI:1561: Pilot3SrvPower.c:481:  ->

Power State On: LPC RESET is NOT IN RESET; powerOnLPCOff[0]

5:2015 May 15 14:51:19:BMC:IPMI:1561: Pilot3SrvPower.c:484:

Blade Power Changed To: [ ON ]

5:2015 May 15 14:51:19:BMC:BIOSReader:1247: BIOSReader.c:242:File Open : BiosTech_7.txt

5:2015 May 15 14:51:19:BMC:BIOSReader:1247: BIOSReader.c:242:File Open : BiosTech_6.txt

5:2015 May 15 14:51:19:BMC:kernel:-:<5>[block_transfer_fetch_host_request_for_app]

:1860:block_transfer_fetch_host_request_for_app: BT_OPEN_FOR_READ:

HostDescriptor = 118 : Filename = BiosTech_7.txt

5:2015 May 15 14:51:19:BMC:BIOSReader:1247: BIOSReader.c:242:File Open : BiosTech_5.txt

5:2015 May 15 14:51:19:BMC:kernel:-:<5>[block_transfer_fetch_host_request_for_app]

:1860:block_transfer_fetch_host_request_for_app: BT_OPEN_FOR_READ:

HostDescriptor = 119 : Filename = BiosTech_6.txt

5:2015 May 15 14:51:19:BMC:BIOSReader:1247: BIOSReader.c:242:File Open : BiosTech_4.txt

5:2015 May 15 14:51:19:BMC:BIOSReader:1247: BIOSReader.c:748:

File Close : /var/nuova/BIOS/BiosTech_4.txt

5:2015 May 15 14:51:19:BMC:kernel:-:<5>[block_transfer_fetch_host_request_for_app]

:1860:block_transfer_fetch_host_request_for_app: BT_OPEN_FOR_READ:

HostDescriptor = 120 : Filename = BiosTech_5.txt

5:2015 May 15 14:51:19:BMC:kernel:-:<5>[block_transfer_fetch_host_request_for_app]

:1860:block_transfer_fetch_host_request_for_app: BT_OPEN_FOR_READ:

HostDescriptor = 121 : Filename = BiosTech_4.txt

5:2015 May 15 14:51:19:BMC:kernel:-:<5>[block_transfer_fetch_host_request_for_app]

:1944:block_transfer_fetch_host_request_for_app : BT_FILE_CLOSE :

HostBTDescr = 121 : FName = BiosTech_4.txt

5:2015 May 15 14:51:19:BMC:video_trigger:-: video_trigger.c:262:

Sending event_ipmi_power_state_change (ON) ..

5:2015 May 15 14:51:19:BMC:video_trigger:-: video_trigger.c:137:

Sending event_server_boot_start ..

5:2015 May 15 14:51:19:BMC:video_trigger:-: video_trigger.c:148

:Will be able to send event_server_crash  ..

5:2015 May 15 14:51:19:BMC:kernel:-:<5>[block_transfer_fetch_host_request_for_app]

:1860:block_transfer_fetch_host_request_for_app: BT_OPEN_FOR_READ:

HostDescriptor = 123 : Filename = BiosTech_3.txt

5:2015 May 15 14:51:19:BMC:BIOSReader:1247: BIOSReader.c:242:File Open : BiosTech_3.txt

5:2015 May 15 14:51:19:BMC:kernel:-:<5>[block_transfer_fetch_host_request_for_app]

:1944:block_transfer_fetch_host_request_for_app : BT_FILE_CLOSE :

HostBTDescr = 123 : FName = BiosTech_3.txt

5:2015 May 15 14:51:19:BMC:BIOSReader:1247: BIOSReader.c:748:

File Close : /var/nuova/BIOS/BiosTech_3.txt

관련 정보

- C-Series 재부팅 문제 해결

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems