목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

절차

1. HANA 데이터베이스 중지

2. 로그 파티션 백업

3. 로그 파티션 마운트 해제 및 수정 fstab

OS 업그레이드

4. SLES 업그레이드

업그레이드 후 작업

5. Check menu.lst

6. GRUB 확인

7. OS 업그레이드 확인

8. FusionIO 드라이버 재구축

9. FusionIO 드라이버 확인

10. 탭 변경 취소

11. HANA 데이터베이스 시작

소개

이 문서에서는 FusionIO 카드가 장착된 C460 시스템의 SP2에서 SP3으로 시스템, 애플리케이션 및 SAP(Data Processing)의 제품용 소프트웨어 및 시스템 개발(SUSE) Linux Enterprise Server(SLES) 11을 업그레이드하는 단계에 대해 설명합니다.SAP HANA(High Performance Analytic Appliance) 시스템은 설치 시 SAP 애플리케이션 및 드라이버 버전용 SLES 11 최신 버전과 함께 제공됩니다.시스템 수명 동안 고객은 SAP 또는 SUSE에서 요청할 수 있는 최신 보안 패치, 업데이트 및 커널 버전으로 환경을 업데이트하는 책임을 집니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- Linux 관리

- SAP HANA 관리

이러한 구성 요소는 다음과 같습니다.

- Novell 또는에 등록된 SAP OS용 SLES 11

- SLES 11 SP3 설치 미디어 또는 SP3 저장소에 대한 로컬 액세스

- FusionIO 드라이버 및 유틸리티

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- C460 M2(펌웨어 1.5(4a) 포함)

- SLES 11 SP2(커널 3.0.80-0.7 포함)

- SLES 11 SP3(커널 3.0.101-0.35 포함)

- FusionIO ioDrive 320GB, 드라이버 3.2.3 빌드 950 및 펌웨어 7.1.13

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

절차

커널 드라이버로의 업그레이드 또는 커널 매개 변수 변경 등 운영 체제(OS)에서 주요 작업을 수행할 때마다 HANA 로그 파티션의 백업이 있어야 하며, 어플라이언스 외부에 저장되어야 합니다.또한 SAP, SUSE 및 Cisco 지원 채널에서 관련 릴리스 노트를 읽어야 합니다.

C460과 같이 FusionIO 카드를 포함하는 SAP HANA 시스템의 경우 FusionIO 드라이버는 실행 중인 커널에 맞게 특별히 설계되었습니다.따라서 새 커널로 업그레이드하려면 추가 단계가 필요합니다.

마지막으로, 업데이트 프로세스 중에 HANA 데이터베이스를 중지해야 합니다.

1. HANA 데이터베이스 중지

server01 :~ # su - <SID>adm

server01:/usr/sap/<SID>/HDB00 # HDB stop

hdbdaemon will wait maximal 300 seconds for NewDB services finishing.

Stopping instance using: /usr/sap/HAN/SYS/exe/hdb/sapcontrol

-prot NI_HTTP -nr 00 -function StopWait 400 2

12.08.2014 23:46:34

Stop

OK

12.08.2014 23:47:02

StopWait

OK

hdbdaemon is stopped.

2. 로그 파티션 백업

HANA 데이터베이스를 중지한 후 LOG 영역으로 이동하여 로그 파티션을 백업합니다.

server01 :~ # cd /hana/log

server01 :/hana/log # find . ?xdev | cpio ?oav > /backup/hana.log.cpio

3. 로그 파티션 마운트 해제 및 수정 fstab

로그 파티션을 마운트 해제하고 /etc/fstab에서 주석 처리하여 재부팅 후 로그 파티션을 자동으로 마운트하지 않습니다.이는 커널을 업그레이드한 후 로그 파티션을 마운트하기 전에 FusionIO 드라이버를 다시 작성해야 하기 때문에 필요합니다.

server01:~ # umount /hana/log

server01:~ # vi /etc/fstab

server01:~ # cat /etc/fstab | grep "log"

#/dev/md0 /hana/log xfs defaults 1 2

OS 업그레이드

4. SLES 업그레이드

서비스 팩 업그레이드의 경우 Novell의 KB 문서 7012368에  설명된 프로세스를 따릅니다.

필요한 경우 서버가 미러에 도달할 수 있도록 프록시 서비스를 구성합니다.

server01:~ # cd /etc/sysconfig/

server01:/etc/sysconfig # vi proxy

PROXY_ENABLED="yes"

HTTP_PROXY="http://<COMPANY.COM>:8080"

HTTPS_PROXY="http://<COMPANY.COM>::8080"

FTP_PROXY=http://<COMPANY.COM>::8080

커널 업데이트는 재부팅이 필요하지만 아직 재부팅되지 않습니다.

업그레이드 후 작업

5. Check menu.lst

커널 업데이트 프로세스 중에 새 GNU(GNU's Not Unix) GRand GRUB(Unified Bootloader) 항목이 생성됩니다./boot/grub/menu.lst에서 RAID(Redundant Array of Independent Disks) 컨피그레이션을 반영하는지 확인합니다.

관련 항목은 라인 루트(hd0,0) 및 새 커널이 포함된 행 아래에 있습니다.

server01:/boot/grub # cat menu.lst

# Modified by YaST2. Last modification on Wed Jul 24 18:27:21 GMT 2013

default 0

timeout 8

##YaST - generic_mbr

gfxmenu (hd0,0)/message

##YaST - activate

###Don't change this comment - YaST2 identifier: Original name: linux###

title SUSE Linux Enterprise Server 11 SP<#> - <VERSION> (default)

root (hd0,0)

kernel /vmlinuz-<VERSION>-default root=/dev/rootvg/rootvol

resume=/dev/rootvg/swapvol splash=silent crashkernel=256M-:128M

showopts intel_idle.max_cstate=0 vga=0x314

initrd /initrd-<VERSION>-default

###Don't change this comment - YaST2 identifier: Original name: failsafe###

title Failsafe -- SUSE Linux Enterprise Server 11 SP<#> - <VERSION> (default)

root (hd0,0)

kernel /vmlinuz-<VERSION>-default root=/dev/rootvg/rootvol showopts ide=nodma

apm=off

noresume edd=off powersaved=off nohz=off highres=off processor.max_cstate=1

nomodeset x11failsafe intel_idle.max_cstate=0 vga=0x314

initrd /initrd-<VERSION>-default

6. GRUB 확인

또한 CLI에서 grub를 시작하고 다음 명령을 입력합니다.

GNU GRUB version 0.97 (640K lower / 3072K upper memory)

[ Minimal BASH-like line editing is supported. For the first word,

TAB lists possible command completions. Anywhere else TAB lists the

possible completions of a device/filename. ]

grub> device (hd0) /dev/sda

grub> root (hd0,0)

Filesystem type is ext2fs, partition type 0x83

grub> setup (hd0)

Checking if "/boot/grub/stage1" exists... yes

Checking if "/boot/grub/stage2" exists... yes

Checking if "/boot/grub/e2fs_stage1_5" exists... yes

Running "embed /boot/grub/e2fs_stage1_5 (hd0)"... failed (this is not fatal)

Running "embed /boot/grub/e2fs_stage1_5 (hd0,0)"... failed (this is not fatal)

Running "install /boot/grub/stage1 (hd0) /boot/grub/stage2 p /boot/grub/menu.lst "...

succeeded

grub>

7. OS 업그레이드 확인

이제 서버를 재부팅해도 안전합니다.커널이 업그레이드되었는지 확인하려면 uname -a 명령을 입력합니다.

server01:/root # uname -a

Linux server01 3.0.101-0.35-default #1 SMP Wed Jul 9 11:43:04 UTC 2014 (c36987d)

x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

8. FusionIO 드라이버 재구축

8a./usr/src/packages/RPMS/(옵션 1)에서 소스 RPM 사용

server01:/ # find / -name "iomemory*.src.rpm"

/usr/src/packages/RPMS/x86_64/iomemory-vsl-<VERSION>.src.rpm

server01:/

# rpmbuild --rebuild /usr/src/packages/RPMS/x86_64/iomemory-vsl-<VERSION>.src.rpm

Installing iomemory-vsl-<VERSION>.src.rpm

...

Wrote:

/usr/src/packages/RPMS/x86_64/iomemory-vsl-3.0.101-0.35-default-<VERSION>.x86_64.rpm

server01:/

# rpm -ivh /usr/src/packages/RPMS/x86_64/iomemory-vsl-3.0.101-0.35-

default-<VERSION>.x86_64.rpm

Preparing...                ########################################### [100%]

1:iomemory-vsl-3.0.101-0.########################################### [100%]

이전 드라이버가 여전히 목록에 있으면 제거합니다.

server01:/recover/FusionIO # rpm -qa | grep vsl

iomemory-vsl-3.0.101-0.35-default-<VERSION>

iomemory-vsl-3.0.80-0.7-default-<VERSION>

server01:~ # rpm -e iomemory-vsl-3.0.80-0.7-default-<VERSION>

8b./recover 파티션에서 소스 RPM 사용(옵션 2)

이러한 지침은 새 드라이버를 원하는 경우에도 사용할 수 있습니다.최신 FusionIO 지원 드라이버 버전은 FusionIO 지원 사이트에서 KB 857 에 있습니다.

server01:/recover # rpm -qa | grep vsl

iomemory-vsl-3.0.80-0.7-default-<VERSION>

libvsl-<VERSION>

server01:/recover # rpm -qi iomemory-vsl-3.0.80-0.7-default-<VERSION>

Name        : iomemory-vsl-3.0.80-0.7-default  Relocations: (not relocatable)

Version     : <VERSION>                         Vendor: Fusion-io

Release     : 1.0                           Build Date: Tue Aug 12 23:22:57 2014

Install Date: Tue Aug 12 23:27:46 2014         Build Host: server91.local

Group       : System Environment/Kernel     Source RPM: iomemory-vsl-<VERSION>.src.rpm

Size        : 5059825                          License: Proprietary

Signature   : (none)

URL         : http://support.fusionio.com/

Summary     : Driver for ioMemory devices from Fusion-io

Description :

Driver for fio devices

Distribution: (none)

복구 파티션에는 드라이버가 있는 두 개의 폴더가 있어야 합니다.CISCO_FusionIO 및 FusionIO.이 예에서 RPM의 공급업체는 FusionIO입니다.

server01:/recover # cd FusionIO

server01:/recover/FusionIO # ls *vsl*src.rpm

iomemory-vsl-<VERSION>.src.rpm

server01:/recover/FusionIO # rpmbuild -?rebuild iomemory-vsl-<VERSION>.src.rpm

Installing iomemory-vsl-<VERSION>.src.rpm

...

Wrote:

/usr/src/packages/RPMS/x86_64/iomemory-vsl-3.0.101-0.35-default-<VERSION>.x86_64.rpm

server01:/recover/FusionIO # rpm -ivh

/usr/src/packages/RPMS/x86_64/iomemory-vsl-3.0.101-0.35-default-<VERSION>.x86_64.rpm

Preparing...                ########################################### [100%]

1:iomemory-vsl-3.0.101-0.########################################### [100%]

server01:/recover/FusionIO # rpm -qa | grep vsl

iomemory-vsl-3.0.101-0.35-default-<VERSION>

FusionIO 드라이버가 업그레이드된 경우 유틸리티도 업그레이드해야 합니다.

server01:/recover/FusionIO # cd Installed

server01:/recover/FusionIO/Installed # ls

fio-common-<VERSION>.x86_64.rpm    fio-util-<VERSION>.x86_64.rpm  libvsl-<VERSION>.x86_64.rpm

fio-sysvinit-<VERSION>.x86_64.rpm

server01:/recover/FusionIO/Installed # rpm -Uvh libvsl-<VERSION>.x86_64.rpm

Preparing...                ########################################### [100%]

1:libvsl                 ########################################### [100%]

server01:/recover/FusionIO/Installed

# rpm -Uvh fio-common-<VERSION>.x86_64.rpm fio-sysvinit-<VERSION>.x86_64.rpm

fio-util-<VERSION>.x86_64.rpm

Preparing...                ########################################### [100%]

1:fio-util               ########################################### [ 33%]

2:fio-common             ########################################### [ 67%]

3:fio-sysvinit           ########################################### [100%]

insserv: Service syslog is missed in the runlevels 4 to use service Framework

iomemory-vsl              0:off  1:on   2:on   3:on   4:on   5:on   6:off

9. FusionIO 드라이버 확인

새 드라이버를 설치한 후 드라이버를 활성화하려면 시스템을 재부팅해야 합니다.재부팅한 후 버전이 올바른지 확인합니다.

server01:/root # rpm -qa | grep vsl

iomemory-vsl-3.0.101-0.35-default-<VERSION>

libvsl-<VERSION>

server01:/root # rpm -qa | grep fio

fio-common-<VERSION>

fio-util-<VERSION>

fio-sysvinit-<VERSION>

이전 드라이버가 여전히 목록에 있으면 제거합니다.

server01:/root # rpm -qa | grep vsl

iomemory-vsl-3.0.101-0.35-default-<VERSION>

iomemory-vsl-3.0.80-0.7-default-<VERSION>

server01:~ # rpm -e iomemory-vsl-3.0.80-0.7-default-<VERSION>

드라이버 상태를 확인합니다.버전이 표시되고 어댑터는 온라인 상태로 연결되어 있어야 합니다.

server01:/root # fio-status | egrep -i "(driver|attached|online)"

Driver version: <version>

fct0    Attached

fioa    State: Online, Type: block device

fct1    Attached

fiob    State: Online, Type: block device

10. 탭 변경 취소

/etc/fstab의 변경 내용을 실행 취소하려면 주석(#)을 제거하고 /hana/log를 마운트하십시오.

11. HANA 데이터베이스 시작

server01 :~ # su - <SID>admserver01:/usr/sap/<SID>/HDB00 # HDB start

StartService

OK

OK

Starting instance using: /usr/sap/HAN/SYS/exe/hdb/sapcontrol

-prot NI_HTTP -nr 00 -function StartWait 2700 2

12.08.2014 23:57:56

Start

OK

12.08.2014 23:59:10

StartWait

OK